Objetivo

A utilização da largura de banda permite que você coloque um limite na média de transferência de dados bem-sucedida através de um caminho de comunicação. Algumas das técnicas usadas para melhorar isso são: modelagem de largura de banda, gerenciamento, limitação e alocação.

Para tráfego de entrada e saída, você pode definir uma largura de banda diferente. A definição de largura de banda melhora a velocidade e o desempenho das redes sem fio à medida que os clientes se associam e se desassociam ao ponto de acesso. É eficiente não utilizar completamente a largura de banda disponível para que quando a quantidade de dados consumida pelos usuários existentes aumente, haja uma maneira de lidar com isso. Quando a utilização da largura de banda atingir o limite, os dispositivos não se associarão a nenhum novo cliente.

As configurações de utilização da largura de banda em um ponto de acesso sem fio (WAP) permitem que o ponto de acesso mantenha a velocidade e o desempenho da rede sem fio à medida que os clientes se associam a ele. Também ajuda a configurar um limite de balanceamento de carga quando vários pontos de acesso são usados.

Este artigo o guiará sobre como configurar a utilização da largura de banda em seu ponto de acesso sem fio.

Dispositivos aplicáveis | Versão do firmware

- WAP150 | 1.0.1.2 (Baixe o mais recente)

- WAP361 | 1.0.1.2 (Baixe o mais recente)

- WAP131 | 1.0.1.4 (Baixe o mais recente)

- WAP351 | 1.0.1.4 (Baixe o mais recente)

- WAP121 | 1.0.6.2 (Baixe o mais recente)

- WAP321 | 1.0.6.2 (Baixe o mais recente)

- WAP371 | 1.2.0.2 (Baixe o mais recente)

- WAP551 | 1.2.0.2 (Baixe o mais recente)

- WAP561 | 1.2.0.2 (Baixe o mais recente)

Configurar a utilização da largura de banda

Importante: a alteração dessas configurações pode causar uma breve interrupção no serviço sem fio deste dispositivo.

Etapa 1. Faça login no utilitário baseado na Web e escolha Wireless > Bandwidth Utilization.

Note: As opções disponíveis no menu Wireless podem variar de acordo com o WAP. Neste exemplo, WAP361 é usado.

Etapa 2. Marque a caixa de seleção Habilitar para habilitar as configurações de utilização da largura de banda.

Note: O recurso de utilização de largura de banda está ativado por padrão.

Etapa 3. Insira a porcentagem desejada de largura de banda no campo Limite máximo de utilização. Se o tráfego através do dispositivo exceder esse limite, o dispositivo se recusará a aceitar novas associações de clientes. O intervalo para esse campo é de 0 a 100.

Note: Se o valor for definido como 0%, o WAP aceitará todas as novas associações de clientes, independentemente da taxa de utilização.

Etapa 4. Click Save.

Etapa 5. (Opcional) Quando for solicitado que suas configurações sem fio estejam prestes a ser atualizadas e você puder ser desconectado, clique em OK.

Agora você deve ter configurado com êxito a utilização da largura de banda do ponto de acesso sem fio.