Objetivo

Um ponto de acesso virtual (VAP) é o equivalente sem fio de uma rede local virtual (VLAN) que segmenta a rede local sem fio (WLAN) e simula vários pontos de acesso em um dispositivo físico. O agendador sem fio define um intervalo de tempo para que um VAP ou rádio esteja operacional, o que ajuda a economizar energia e aumentar a segurança. Você pode associar até 16 perfis a diferentes VAPs ou interfaces de rádio, mas cada interface pode ter apenas um perfil. Cada perfil pode ter um determinado número de regras de tempo que controlam o tempo de atividade do VAP ou WLAN associado.

A configuração do agendador sem fio permite automatizar quando o VAP e o rádio estão ativados com base em um intervalo de tempo predefinido. O rádio é a parte física do WAP que cria uma rede sem fio. As configurações de rádio no WAP controlam o comportamento do rádio e determinam que tipo de sinais sem fio o WAP envia. O uso do agendador pode ajudar a economizar energia e aumentar a segurança na rede.

Este artigo fornece instruções sobre como associar o perfil do agendador sem fio à interface WLAN ou VAP do seu Ponto de Acesso sem fio (WAP).

Dispositivos aplicáveis

- WAP100 Series

- WAP300 Series

- WAP500 Series

Versão de software

- 1.0.0.17 — WAP571, WAP571E

- 1.0.1.2 — WAP150, WAP361

- 1.0.2.2 — WAP351, WAP131

- 1.0.6.2 — WAP121, WAP321

- 1.2.1.3 — WAP371, WAP551, WAP561

Associar o perfil do agendador à interface WLAN ou VAP

Importante: Antes de prosseguir com as etapas de configuração, verifique se você já configurou um perfil de agendador sem fio em seu WAP. Para saber como configurar um perfil ou regra de agendador sem fio, clique aqui para obter instruções.

Etapa 1. Faça login no utilitário baseado na Web e escolha Wireless > Scheduler Association.

Note: As opções disponíveis no menu Wireless podem variar de acordo com o WAP. Neste exemplo, WAP571 é usado.

Etapa 2. Clique em um botão de opção na área de rádio.

Note: Se você tiver um WAP551, vá para a etapa 3. O WAP551 é um ponto de acesso de banda única.

Note: As opções disponíveis podem variar de acordo com o WAP. Neste exemplo, a opção Rádio 1 (5 GHz) é escolhida.

Etapa 3. Escolha o perfil a ser associado a uma interface na lista suspensa Nome do perfil ao lado da interface de rede.

Note: A interface VAP 0 é a interface física de rádio do dispositivo, portanto, nenhum perfil pode ser associado à interface.

O número máximo de VAPs pode variar dependendo do WAP que você está usando. O número de VAPs disponíveis por modelo é o seguinte:

- WAP500 Series (WAP551, WAP561, WAP571, WAP571E) — 16 VAPs

- WAP300 Series (WAP321, WAP351, WAP361, WAP371) — 8 VAPs

- WAP100 Series (WAP121, WAP131, WAP150) — 4 VAPS

Etapa 4. Click Save. As alterações feitas no rádio ou no VAP são salvas automaticamente nos arquivos de configuração de execução e configuração de inicialização.

Etapa 5. (Opcional) Quando for solicitado que suas configurações sem fio estejam prestes a ser atualizadas e você puder ser desconectado, clique em OK.

Note: Apenas um perfil de agendador pode ser associado à interface WLAN ou a cada VAP. Vários VAPs podem trabalhar com um único perfil de agendador.

Agora, você deve ter associado um perfil de agendador em uma interface WLAN ou VAP de seu WAP.