Objetivo

O IPv6 é o padrão de endereço IP de próxima geração destinado a substituir o formato IPv4. O IPv6 resolve o problema da escassez de endereços com o uso do endereçamento de 128 bits em vez do endereçamento de 32 bits usado no IPv4. O objetivo deste documento é configurar as configurações de IPv6 em pontos de acesso com o uso do Dynamic Host Configuration Protocol versão 6 (DHCPv6) ou configurações estáticas. Por padrão, o cliente DHCP no WAP121/WAP321 envia automaticamente solicitações de informações de rede. Se quiser usar um endereço IPv6 estático, você deve desativar o cliente DHCPv6 e configurar manualmente o endereço IPv6 e outras informações de rede.

Dispositivos aplicáveis

WAP121

WAP321

Versão de software

•1.0.3.4

Configuração do IPv6

Etapa 1. Efetue login no utilitário de configuração da Web e escolha LAN > Endereços IPv6. A página Endereços IPv6 é aberta:

Etapa 2. Escolha o tipo de conexão IPv6 desejado. O tipo de conexão IPv6 informa ao dispositivo como obter o endereço IPv6.

DHCPv6 — O servidor DHCPv6 atribui o endereço IPv6 ao dispositivo. Se você escolher a opção DHCPv6, vá para DHCPv6.

Estático IPv6 — Se desejar atribuir o endereço IPv6 manualmente ao dispositivo. Se você escolher IPv6 estático, vá para IPv6 estático.

Etapa 3. (Opcional) Se quiser permitir o acesso de gerenciamento IPv6 ao ponto de acesso, marque a caixa de seleção Habilitar no campo Modo administrativo IPv6.

Etapa 4. (Opcional) Se quiser aprender seus endereços IPv6 e gateway através de anúncios de roteador recebidos na porta LAN, marque a caixa de seleção Habilitar no campo Modo administrativo de configuração automática do IPv6. Os pontos de acesso podem ter vários endereços IPv6 configurados automaticamente.

DHCPv6

Etapa 1. Clique em DHCPv6 no campo Tipo de conexão IPv6 para receber o endereço IPv6 local, o comprimento do prefixo e o gateway padrão do servidor DHCP.

Etapa 2. Escolha os servidores de nomes DNS IPv6 desejados. O Domain Name System (DNS) é um protocolo que ajuda os dispositivos a acessarem outros computadores e redes privadas pela Internet porque converte nomes de domínio em seus respectivos endereços IP.

Dynamic (Dinâmico) — O servidor de nomes DNS é atribuído dinamicamente pelo DHCPv6.

Manual — Permite inserir os endereços do servidor DNS manualmente. Insira os endereços do servidor DNS nos campos Domain Name Servers IPv6. Você pode configurar até dois servidores de nomes de domínio.

Etapa 3. Clique em Salvar para salvar as configurações.

IPv6 estático

Etapa 1. Clique em IPv6 estático no campo Tipo de conexão IPv6 para atribuir um endereço IPv6 manualmente ao ponto de acesso.

Etapa 2. Insira o endereço IPv6 desejado do ponto de acesso no campo Static IPv6 Address (Endereço IPv6 estático). Esse é um endereço IPv6 exclusivo e nenhum outro dispositivo na rede deve usá-lo. Esse é um endereço IPv6 roteável global.

Etapa 3. Insira o comprimento do prefixo do endereço estático no campo Comprimento do prefixo do endereço IPv6 estático. O comprimento do prefixo é um inteiro no intervalo de 0 a 128 que especifica a parte da rede do endereço IP IP IPv6. Isso é semelhante à máscara de sub-rede no IPv4. O comprimento padrão do prefixo é 0.

O Status do endereço IPv6 estático fornece o status do endereço IPv6. O status do endereço IPv6 é dividido em 3 categorias conforme indicado abaixo

Operacional — O endereço IPv6 é verificado como um endereço exclusivo na interface da LAN e pode ser usado na interface.

Tentativa — O endereço IPv6 não pode ser usado para transmitir ou receber tráfego comum se estiver no estado tentativo. O dispositivo inicia um processo de detecção de endereço duplicado (DAD) automaticamente quando um endereço IP estático é atribuído ao dispositivo.

Em branco (sem valor) — Nenhum endereço IPv6 atribuído.

O campo Endereços globais configurados automaticamente do IPv6 será exibido se um ou mais endereços IPv6 forem atribuídos automaticamente.

O campo Endereço local do link IPv6 exibe apenas endereços físicos locais em um segmento. O endereço de link local é um endereço unicast IPv6 específico localmente que pode ser configurado automaticamente em qualquer interface que use o prefixo de link local FE80::/10.

Etapa 4. Insira o endereço IPv6 do gateway padrão no campo Gateway IPv6 padrão.

Etapa 5. Insira os endereços do servidor DNS nos campos Domain Name Servers IPv6. Você pode configurar até dois servidores de nomes de domínio. O Domain Name System (DNS) é um protocolo que ajuda os dispositivos a acessarem outros computadores e redes privadas pela Internet porque converte nomes de domínio em seus respectivos endereços IP.

Etapa 6. Clique em Salvar para salvar as configurações feitas.