Objetivo

A página Associated Clients exibe os clientes atuais junto com informações de tráfego de pacote transmitido e recebido para cada cliente. As informações sobre clientes associados podem servir para descobrir a que rede o cliente está conectado e através de qual interface, e essas informações também podem ser usadas no momento da solução de problemas do dispositivo. Além disso, informações como pacotes descartados e recebidos podem ser encontradas lá. Este artigo explica o que significam os campos de exibição na página Clientes associados.

Dispositivos aplicáveis

WAP121

WAP321

Versão de software

•1.0.3.4

Estatísticas de cliente associadas

Etapa 1. Faça login no Utilitário de configuração do ponto de acesso e escolha Status e Statistics > Associated Clients. A página Associated Clients é aberta:

O campo Número total de clientes associados mostra quantos clientes estão associados ao dispositivo WAP.

A tabela Clientes associados exibe as seguintes informações:

Interface de rede — O ponto de acesso virtual (VAP) ao qual o cliente está associado é exibido neste campo.

Estação — O endereço MAC do cliente sem fio associado é exibido neste campo.

Status — O status da autenticação e associação do 802.11. Isso está presente independentemente do tipo de segurança que o cliente usa para se conectar ao ponto de acesso.

- Autenticado — Esse campo mostra se o cliente é autenticado pelo WAP ou não.

- Associado — Este campo mostra se o cliente está associado ao SSID do WAP ou não.

Para os modos de segurança WAP, Nenhum e WEP Estático, o status de autenticação e associação dos clientes aparece como esperado, o que significa que se um cliente mostra como autenticado para o dispositivo WAP, ele pode transmitir e receber dados. Para os modos de segurança IEEE 802.1X ou segurança WPA, é possível que uma associação de cliente apareça como autenticada, embora não seja realmente autenticada através da segunda camada de segurança.Note:

From Station — O número de pacotes e bytes recebidos pelo WAP do cliente sem fio e o número de pacotes e bytes que foram descartados após o recebimento.

- Pacotes — A contagem de pacotes recebidos do cliente sem fio.

- Bytes — A contagem de bytes recebidos do cliente sem fio.

- Drop Packets — A contagem de pacotes descartados.

- Bytes soltos — A contagem de bytes descartados.

- Pacotes violados de TS — Número de pacotes enviados de uma estação cliente para o WAP que excede a largura de banda de uplink normal para a qual o cliente não foi admitido.

Para a estação — O número de pacotes e bytes transmitidos do WAP para o cliente e o número de pacotes e bytes que foram descartados após a transmissão.

- Pacotes - A contagem de pacotes recebidos do WAP

- Bytes — A contagem de bytes recebidos do WAP

- Drop Packets — A contagem de pacotes descartados.

- Bytes soltos — A contagem de bytes descartados.

- Pacotes violados de TS — Número de pacotes enviados do WAP para o cliente que excede a largura de banda de downlink normal para a qual o WAP não foi admitido.

Tempo de atividade — O período de tempo desde que o cliente sem fio foi associado pela primeira vez ao ponto de acesso.

Etapa 2. (Opcional) Se quiser obter as informações recentes sobre os clientes associados, clique em Atualizar para atualizar a página.