Objetivo

Os grupos SNMP (Simple Network Management Protocol) são úteis para dividir os clientes SNMP em grupos separados e depois definir privilégios comuns de autorização e acesso para cada grupo. Isso permite que o SNMP determine qual mecanismo de segurança ele emprega ao tratar um pacote SNMP de um determinado grupo de agentes. O WAP121 e o WAP321 têm dois grupos padrão, RO e RW, que não podem ser editados nem excluídos. RO é um grupo somente leitura, e RW é um grupo de leitura/gravação, ambos usando autenticação e criptografia de dados. Os WAPs podem ter até 8 grupos configurados, incluindo os grupos padrão.

Este artigo explica como configurar grupos do Protocolo de Gerenciamento de Rede Simples (SNMP - Simple Network Management Protocol) nos pontos de acesso WAP121 e WAP321.

Dispositivos aplicáveis

WAP121

WAP321

Versão de software

•1.0.3.4

Configuração do grupo SNMP

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha SNMP > Groups. A página Grupos é aberta:

Etapa 2. Clique em Adicionar para adicionar um novo grupo SNMP.

Etapa 3. Marque a caixa de seleção que corresponde ao novo grupo adicionado.

Etapa 4. Clique em Editar para editar o novo grupo SNMP.

Etapa 5. Insira um nome usado para identificar o grupo no campo Nome do grupo. Os nomes padrão de RO e RW não podem ser reutilizados. Os nomes dos grupos podem conter até 32 caracteres alfanuméricos.

Etapa 6. Escolha o nível de segurança apropriado na lista suspensa Nível de segurança.

NoAuthNoPriv — Não fornece autenticação e nenhuma criptografia de dados (sem segurança).

AuthNoPriv — Fornece autenticação, mas não criptografia de dados (sem segurança). A autenticação é fornecida por uma senha MD5.

AuthPriv — Autenticação e encriptação de dados. A autenticação é fornecida por uma senha MD5. A criptografia de dados é fornecida pela senha DES.

Note: Para os grupos criados que exigem autenticação, criptografia ou ambos, você deve definir as chaves/senhas MD5 e DES na página Usuários SNMP. Consulte o artigo Configuração de usuário SNMP nos Pontos de acesso WAP121 e WAP321 para obter informações sobre a configuração do usuário.

Passo 7. Escolha o acesso de gravação a todos os objetos de gerenciamento (MIBs) para o novo grupo na lista suspensa Exibições de gravação. Isso define a ação que um grupo pode executar em MIBs. Essa lista também incluirá quaisquer novas Visualizações SNMP que tenham sido criadas no WAP.

View-all — Isso permite que os grupos criem, alterem e excluam todas as MIBs.

View-none — Isso restringe o grupo para que ninguém possa criar ou editar as MIBs.

Nota: Para obter a configuração de uma nova exibição, consulte o artigo Configuração de Visualizações SNMP nos Pontos de Acesso WAP121 e WAP321.

Etapa 8. Escolha o acesso de leitura para todos os objetos de gerenciamento (MIBs) para o novo grupo na lista suspensa Ler exibições. As opções padrão fornecidas abaixo são exibidas juntamente com quaisquer outras exibições criadas no WAP.

View-all — Isso permite que os grupos visualizem e leiam todos os MIBs.

View-none — Isso restringe o grupo para que ninguém possa ver ou ler nenhuma MIBs.

Etapa 9. Clique em Salvar para salvar a configuração.

Etapa 10. (Opcional) Para editar um grupo da lista, marque a caixa de seleção do grupo desejado e clique em Editar.

Etapa 11. (Opcional) O campo Grupos SNMPv3 exibe os nomes dos grupos atuais configurados no Ponto de acesso. Para remover um grupo da lista, marque a caixa de seleção do grupo indesejado e clique em Excluir.