Objetivo

Um aumento na complexidade da senha diminui o risco de uma violação de segurança. Os hackers geralmente podem decifrar uma senha com menos de 8 caracteres em poucas horas. Portanto, é vital que você use senhas longas com uma combinação de letras maiúsculas e minúsculas, números e símbolos.

Este artigo explica a configuração de complexidade de senha nos pontos de acesso WAP121 e WAP321.

Dispositivos aplicáveis

WAP121

WAP321

Versão de software

•1.0.3.4

Configuração de complexidade de senha

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Segurança do sistema > Complexidade da senha. A página Complexidade da senha é aberta:

Etapa 2. Marque Habilitar no campo Complexidade da senha para habilitar a complexidade da senha.

Etapa 3. Escolha o número mínimo apropriado de classes de caracteres na lista suspensa Classe mínima de caracteres da senha. Letras maiúsculas, letras minúsculas, números e os caracteres especiais disponíveis em um teclado padrão são as quatro classes de caracteres possíveis.

Etapa 4. (Opcional) Marque Habilitar no campo Senha diferente de Atual para exigir que você insira uma senha diferente quando a senha atual expirar. Se desabilitado, você poderá digitar novamente a mesma senha que usou anteriormente.

Etapa 5. Insira o número máximo de caracteres para uma senha no campo Tamanho máximo da senha. O intervalo é de 64 a 80.

Etapa 6. Insira o número mínimo de caracteres que uma senha pode ter no campo Tamanho mínimo da senha. O intervalo é de 0 a 32.

Passo 7. (Opcional) Marque Enable (Habilitar) no campo Password Aging Support (Suporte para envelhecimento de senha) para que a senha expire após um determinado período.

Etapa 8. Se você habilitou o suporte para envelhecimento de senha na etapa anterior, digite o número de dias até que uma senha expire no campo Hora de vencimento da senha. O intervalo é de 1 a 365 dias.

Etapa 9. Clique em Save (Salvar) para salvar as configurações.