Objetivo

O resumo do sistema permite que o usuário conheça as informações básicas sobre os pontos de acesso, como descrição do modelo de hardware, versão do software e tempo de atividade do sistema, para que seja fácil encontrar uma solução em caso de falha do dispositivo ou mau funcionamento do dispositivo. As estatísticas de rede permitem que o usuário visualize informações básicas sobre os serviços operados pelo ponto de acesso e o protocolo que o serviço usa. Este artigo ajuda a exibir o status das estatísticas da rede e ajuda a exibir o status do resumo do sistema nos access points Cisco WAP121 e WAP321.

Dispositivos aplicáveis

WAP121

WAP321

Versão de software

•1.0.3.4

Status do resumo do sistema

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Status e Statistics > System Summary. A página Resumo do sistema será aberta:

As seguintes informações são exibidas na área Resumo do sistema:

PID VID — Exibe o identificador de produto (PID) e o identificador de versão (VID) do ponto de acesso.

Número de série — Exibe o número de série do ponto de acesso.

Endereço MAC Base — Exibe o endereço MAC do ponto de acesso.

Firmware Version — Exibe a versão atual do firmware do access point.

Firmware MD5 Checksum — Exibe a soma de verificação do Message Digest 5 (MD5) do firmware atual. Essa soma de verificação é o valor de hash criado após a conclusão da atualização do firmware. Isso é criado para verificar com o valor de hash de checksum fornecido pelo site do qual o firmware foi baixado. Se os valores de hash corresponderem, isso significa que o firmware foi baixado com êxito. O número MD5 é usado para verificar a integridade do firmware.

Nome do host — Exibe o nome do host atribuído ao dispositivo.

Tempo de atividade do sistema — Exibe o tempo em dias, horas e minutos em que o ponto de acesso esteve em operação contínua desde a última reinicialização.

Hora do sistema — Exibe a hora atual do sistema.

Fonte de alimentação — Exibe a fonte de energia do dispositivo, por exemplo, se a fonte de alimentação do dispositivo for switch e ela aparece como PoE.

As seguintes informações são exibidas na Tabela de serviços TCP/UDP:

Service — Exibe o nome disponível do serviço.

Protocolo — Exibe o protocolo da camada de transporte usado pelo serviço.

Endereço IP local — Exibe o endereço IP do dispositivo de rede que corresponde ao serviço conectado. O valor All indica que qualquer endereço IP no dispositivo pode usar esse serviço.

Porta local — Exibe o número da porta local do serviço atribuído. O número da porta é usado para receber solicitações de conexão.

Endereço IP remoto — Exibe o endereço IP do host remoto que corresponde ao serviço conectado. O valor, Todos, significa que todos os hosts remotos naquela rede podem usar o serviço.

Porta remota — Exibe o número da porta local do host remoto associado ao serviço.

Estado da conexão — Exibe o estado da conexão do protocolo usado pelo serviço. Os estados de conexão do TCP são:

- Ouça — Indica que o servidor está pronto para aceitar solicitações de conexão, aguardando para detectar a solicitação de conexão.

- Ativo — Indica que uma sessão de conexão está ativa e que os pacotes estão sendo transmitidos e recebidos.

- Estabelecido — Indica que uma conexão foi estabelecida entre o cliente e o servidor.

- Tempo de espera — Indica o tempo de espera para que o host remoto receba a confirmação enviada pelo servidor para a solicitação de terminação de conexão.

Note: Para UDP, somente conexões no estado Ativo são exibidas.

Etapa 2. (Opcional) Clique em Atualizar para atualizar a tela e exibir as informações mais atuais.