Objetivo

O resumo do sistema permite que o usuário conheça as informações básicas sobre o access point, como as informações de hardware e software. Este documento ajuda a exibir o status de resumo do sistema nos access points Cisco WAP121 e WAP321.

Dispositivos aplicáveis

WAP121

WAP321

Versão de software

v1.0.1.10 [WAP121 e WAP321]

Status do resumo do sistema

Etapa 1. Faça login no Utilitário de configuração do ponto de acesso, escolha Status e Statistics > System Summary.

As seguintes informações são exibidas na área Resumo do sistema:

PID VID — Exibe o identificador de produto (PID) e o identificador de versão (VID) do ponto de acesso.

Número de série — Exibe o número de série do ponto de acesso.

Endereço MAC Base — Exibe o endereço MAC do ponto de acesso.

Firmware Version — Exibe a versão atual do firmware do access point.

Firmware MD5 Checksum — Exibe a soma de verificação Message Digest5 (MD5) do firmware atual. Essa soma de verificação é o valor de hash criado após a conclusão da atualização do firmware. Isso é criado para verificar com o valor de hash de checksum fornecido pelo site do qual o firmware foi baixado. Se os valores de hash corresponderem, isso significa que o firmware foi baixado com êxito.

Note: O número MD5 é usado para verificar a integridade do firmware.

Nome do host — Exibe o nome do host atribuído ao dispositivo.

Tempo de atividade do sistema — Exibe o tempo em dias, horas e minutos em que o ponto de acesso esteve em operação contínua desde a última reinicialização.

Hora do sistema — Exibe a hora atual do sistema.

Etapa 2. (Opcional) Clique em Atualizar para exibir o status recente da página.