Objetivo

As novas versões de firmware têm recursos avançados e também podem corrigir os bugs que estavam presentes anteriormente nos dispositivos de rede. O desempenho de um dispositivo de rede pode ser melhorado com o firmware mais recente.  As atualizações de firmware podem ser feitas por meio de um cliente TFTP ou HTTP/HTTPS.

Este artigo explica como atualizar o firmware para os pontos de acesso WAP121 e WAP321 através de um cliente HTTP/HTTPS ou servidor TFTP.

Dispositivos aplicáveis

- WAP121

- WAP321

URL de download de software

- WAP121

- WAP321

Upgrade de firmware

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Administration > Upgrade Firmware. A página UpgradeFirmware é aberta:

A parte superior da página mostra informações importantes sobre o dispositivo.

· PID VID — Exibe a ID do produto e a ID do fornecedor do access point.

· Versão do firmware — Exibe a versão atual do firmware.

Etapa 2. Clique no botão de opção do método de transferência de firmware desejado no campo Transfer Method (Método de transferência).

· HTTP/HTTPS — Esse método de transferência usa a interface do usuário do dispositivo para atualizar o firmware. Para esse tipo de atualização de firmware, consulte Atualização do firmware com HTTP/HTTPS

· TFTP — Esse método de transferência requer um servidor TFTP (Trivial File Transfer Protocol) para que os dispositivos WAP possam acessar. O WAP atualiza seu firmware a partir do arquivo localizado neste servidor. Para usar esse método, um servidor TFTP deve ser baixado no computador. Os servidores TFTP mais populares, TFTPd32 ou TFTPd64 podem ser baixados aqui. Certifique-se de que o firmware mais recente do ponto de acesso esteja salvo no servidor TFTP. Para esse tipo de atualização de firmware, consulte Atualização de firmware com TFTP.

Atualização do firmware com HTTP/HTTPS

Etapa 1. Clique no botão Browse e abra o arquivo de imagem baixado anteriormente.

Nota: o arquivo de atualização do firmware fornecido deve ser um arquivo .tar. Outros tipos de formato de arquivo não funcionam.

Etapa 2. Clique em Upgrade para aplicar o novo firmware.

Observação: a atualização leva alguns minutos. Não atualize até que o processo seja concluído. Quando a operação estiver concluída, o access point será reinicializado e retomará a operação normal. Todos os clientes conectados ao WAP podem perder conectividade temporariamente enquanto o dispositivo é atualizado.

Nota: Quando o upgrade for concluído, ele poderá ser exibido na página Resumo do sistema. Para obter mais informações, consulte o artigo Status resumido do sistema nos pontos de acesso Cisco WAP121 e WAP321.

Atualização do firmware com TFTP

Etapa 1. Digite o nome do arquivo de firmware no campo Source File Name (Nome do arquivo de origem) que contém o firmware mais recente a ser carregado.

Nota: o arquivo de atualização do firmware fornecido deve ser um arquivo .tar. Outros tipos de formatos de arquivo não funcionam.

Etapa 2. Insira o endereço IP do servidor TFTP no campo Endereço IPv4 do servidor TFTP.

Etapa 3. Clique em Upgrade para aplicar o novo firmware.

Observação: a atualização leva alguns minutos. Não atualize até que o processo seja concluído. Uma vez concluída a operação, o access point é reinicializado e retoma a operação normal. Todos os clientes conectados ao WAP podem perder conectividade temporariamente enquanto o dispositivo é atualizado.

Nota: Quando o upgrade for concluído, ele poderá ser exibido na página Resumo do sistema. Para obter mais informações, consulte o artigo Status resumido do sistema nos pontos de acesso Cisco WAP121 e WAP321.