Objetivo

O objetivo deste artigo é mostrar como identificar canais que suportam a Seleção de frequência dinâmica (DFS) nos pontos de acesso Cisco Business Wireless (CBW).

Dispositivos aplicáveis | Versão do software

- CBW140AC | 10.8.1.0 (Baixe o mais recente)

- CBW141ACM | 10.8.1.0 (Baixe o mais recente)

- CBW142ACM | 10.8.1.0 (Baixe o mais recente)

- CBW143ACM | 10.8.1.0 (Baixe o mais recente)

- CBW145AC | 10.8.1.0 (Baixe o mais recente)

- CBW240AC | 10.8.1.0 (Baixe o mais recente)

Introdução

Os dispositivos sem fio Cisco Business oferecem suporte a DFS (Dynamic Frequency Selection). Nos EUA e em alguns outros países, alguns canais na faixa de 5 GHz são usados por outros sistemas, como o radar. O DFS pode evitar essa interferência removendo os canais dinamicamente.

Na versão 10.8.1.0 do firmware CBW, uma etiqueta foi adicionada aos canais de 5 GHz que suportam DFS. Isso facilita a identificação desses canais e a definição das configurações. Nos EUA, os canais DFS são 52-144. Como prática recomendada, você pode evitar o uso de canais DFS, se possível.

Identificação de Canal DFS

Passo 1

Faça login em seu AP CBW principal.

Passo 2

Navegue até Wireless Settings > Access Points (Configurações sem fio > Pontos de acesso).

Etapa 3

Clique no ícone do lápis ao lado do ponto de acesso que deseja editar.

Passo 4

Clique em Sim na janela pop-up para continuar.

Etapa 5

Navegue até a guia Radio 2 (5GHz).

Etapa 6

Clique no menu suspenso Channel para exibir os canais com suporte para DFS.

Nos EUA, os canais de 52 a 144 suportam DFS como indicado pelo rótulo DFS entre parênteses ao lado do número do canal.

Conclusão

Isso é tudo que há para isso. Agora você sabe como identificar os canais que suportam DFS em seu AP CBW.

Para obter mais informações sobre canais de radiofrequência, consulte Canais de RF em uma Rede Sem Fio Comercial da Cisco.