Objetivo

O objetivo deste artigo é mostrar como definir as configurações de syslog para pontos de acesso individuais (APs) ou extensores de malha (MEs) em dispositivos Cisco Business Wireless (CBW).

Dispositivos aplicáveis | Versão do software

- CBW140 | 10.8.1.0 (Baixe o mais recente)

- CBW145 | 10.8.1.0 (Baixe o mais recente)

- CBW240 | 10.8.1.0 (Baixe o mais recente)

Introdução

Em sua rede, as mensagens do System Message Log ou do Syslog são geradas em dispositivos Cisco sempre que ocorre um evento. O recurso Syslog registra os eventos do sistema em um servidor remoto chamado Servidor Syslog. Cada mensagem de Syslog contém detalhes desse evento que podem ajudar você ou seu administrador a solucionar problemas de rede.

Na versão 10.8.1.0 do firmware do CBW, agora você pode configurar APs e MEs individuais para enviar seus arquivos de log a um Servidor syslog. Isso pode ser útil ao rastrear um problema que parece estar afetando um AP ou ME específico.

Verifique Configurando logs de mensagens do sistema (Syslogs) em uma rede CBW para definir e revisar o registro em uma rede CBW.

Configurar o Syslog de AP Individual

Passo 1

Faça login em seu AP principal.

Passo 2

Navegue até Monitoring > Network Summary > Access Points.

Etapa 3

Você poderá visualizar a lista de APs e MEs que estão operando atualmente na implantação. Clique no AP/ME específico que deseja configurar. Neste exemplo, CBW140-1 está selecionado.

Passo 4

Role para baixo e clique na guia Syslog.

Etapa 5

Configure o endereço IP do Servidor Syslog, o nível de log e se o log está habilitado ou não. Clique em Apply.

O Servidor syslog só pode ser configurado pelo endereço IP e não pelo nome de host do FQDN (nome de domínio totalmente qualificado).

Conclusão

É tão simples quanto isso! Você configurou com êxito o recurso Syslog de um AP individual em sua rede CBW.

Se você estiver procurando mais artigos sobre o CBW, clique em qualquer uma das tags abaixo!

Perguntas mais freqüentes             Radius             Upgrade de firmware             RLANS             Criação de perfil de aplicativo             Criação de perfil do cliente             Ferramentas principais de AP             Umbrella             Usuários de WLAN             Registro             Modelagem de tráfego             Invasores             Interferentes             Gerenciamento de configuração             Modo de malha de configuração de porta             Bem-vindo ao CBW Mesh Networking             Rede de convidado usando autenticação de e-mail e tarifação RADIUS             Troubleshooting             Usando um roteador Draytek com CBW