Objetivo

Este artigo explicará as tarefas de configuração que podem interromper a conexão sem fio em uma rede Cisco Business Wireless (CBW).

Dispositivos aplicáveis | Versão do firmware

- CBW 140AC (Data Sheet) | 10.6.1.0 (Download mais recente)

- CBW 145AC (Data Sheet) | 10.6.1.0 (Download mais recente)

- CBW 240AC (Data Sheet) | 10.6.1.0 (Download mais recente)

- Extensor de malha CBW 141ACM (Data Sheet) | 10.6.1.0 (Baixe o mais recente)

- Extensor de malha CBW 142ACM (Data Sheet) | 10.6.1.0 (Baixe o mais recente)

- Extensor de malha CBW 143ACM (Data Sheet) | 10.6.1.0 (Baixe o mais recente)

Introduction

Manter sua rede funcionando é importante, mas às vezes as configurações precisam mudar. Isso pode causar uma interrupção do serviço.

Nas tabelas abaixo, um asterisco (*) é mostrado quando é necessário que a interface de usuário da Web (IU) esteja na visualização do especialista. Para habilitar as opções Expert View, faça login na interface do usuário da Web do seu AP principal do CBW. Clique nas setas verdes claras no canto superior direito da interface do usuário da Web para entrar no Expert View.

Tarefas de configuração que causam interrupções na rede sem fio

As configurações a seguir causarão uma breve interrupção do serviço.

Alteração de configuração

Local na IU da Web

Resultado

Edição da configuração da WLAN

Configurações sem fio > WLANs

Os clientes conectados à WLAN sofrerão interrupções na rede.

Edição da configuração de AP

Configurações sem fio > Pontos de acesso

Os clientes conectados ao AP sofrerão interrupções na rede

Como ativar o Fastlane em uma WLAN

Configurações sem fio > WLANs > editar WLAN > guia Modelagem de tráfego

Todas as WLANs (não apenas a que está sendo editada) serão desativadas e reativadas após a aplicação da configuração.

Ativação do Multicast Direct

*Serviços > Fluxo de Mídia

Todas as WLANs serão desativadas e reativadas após a aplicação da configuração.

Alterando a associação do grupo AP

*Configurações sem fio > Grupos de access points

Os clientes conectados ao AP sofrerão interrupções na rede.

Aplicando nova configuração de RF

*Avançado > Otimização de RF

Todas as WLANs serão desativadas e reativadas após a aplicação da configuração.

Mapeando perfil de RF para um grupo de AP

*Configurações sem fio > Grupos de pontos de acesso > guia Editar grupo > Perfil de RF

Irá causar interrupção momentânea de WLANs no grupo AP.

*Disponível apenas no Expert View.

Alterações de configuração que causam ou exigem uma reinicialização do AP

As configurações a seguir causarão uma interrupção do serviço para clientes com pelo menos um dispositivo que precise de uma reinicialização. Se possível, você pode querer executar essas tarefas quando o escritório estiver fechado.

Se precisar reinicializar manualmente o IP principal (anotado com **), aguarde até que as atualizações sejam concluídas. Navegue até Advanced > Primary AP Tools > Restart Primary AP (Avançado > Ferramentas principais de AP > Reiniciar AP principal).

Alteração de configuração

Local na IU da Web

Resultado

Ativar/desativar a malha global

Configurações sem fio > Malha

O AP principal não será reinicializado, mas todos os AP subordinados serão reinicializados automaticamente.

Ativar/desativar o acesso do cliente de backhaul

Configurações sem fio > Malha

Todos os APs serão reinicializados automaticamente.

Atualização de software

Gerenciamento > Atualização de software

Todos os APs reinicializarão automaticamente se a caixa de seleção Reiniciar automaticamente estiver marcada.

**Caso contrário, execute uma reinicialização manual do AP primário.

Todos os outros APs reinicializarão automaticamente para alterar as imagens do firmware para corresponder à versão em execução no AP primário.

Imagem de intercâmbio

Monitoramento > Pontos de acesso > por visualização de AP > Ferramentas

**A reinicialização manual do AP primário é necessária.

Carregamento do arquivo de configuração para AP primário

Avançado > Ferramentas AP primárias > Gerenciamento de configuração

O AP principal será reinicializado automaticamente, o que interromperá as conexões do cliente com esse AP. Outros APs continuarão a servir clientes normalmente, mas nenhuma autenticação de cliente nova pode ocorrer até que o AP primário tenha terminado a reinicialização.

Alterar o AP primário

Configurações sem fio > Pontos de acesso > editar um AP com capacidade primária

O AP primário atual será reinicializado automaticamente, interrompendo as conexões com esse AP. O novo AP primário iniciará o processo do controlador virtual para assumir a função AP primário; novas autenticações de cliente não ocorrerão até que isso seja feito.

Ativar/desativar o Secure Web Auth

Gerenciamento > Acesso

**A reinicialização manual do AP primário é necessária.

Carregamento de certificado WebAuth/WebAdmin personalizado para AP primário

Avançado > Ferramentas AP primárias > Carregar arquivo

**A reinicialização manual do AP primário é necessária.

Movendo um extensor de malha para um novo grupo de AP

* Configurações sem fio > Pontos de acesso > Grupos

O extensor de malha será reinicializado automaticamente.

Alteração da função de AP de um AP com capacidade primária

* Configurações sem fio > Pontos de acesso > Editar AP >guia Mesh > menu Função do AP

O AP com capacidade primária será reinicializado automaticamente.

*Disponível apenas no Expert View.

Conclusão

Aqui está! Agora você conhece algumas alterações de configuração que podem causar uma interrupção do serviço.

Quer saber mais sobre a sua rede CBW? Consulte qualquer um dos links a seguir para obter mais informações.

Introdução à malha             Perguntas frequentes sobre a malha             Decodificador de modelo sem fio comercial da Cisco             Dicas de reinicialização             Redefinir para o padrão de fábrica             Dia zero:Configurar via aplicativo/Web             Aplicativo móvel versus IU da Web             Práticas recomendadas para uma rede de malha sem fio empresarial da Cisco              Permitir listas              Atualizar software             Familiarize-se com o aplicativo CBW             Troubleshooting             Configurações de hora             Solucionar problemas do LED vermelho             Nomes dos grupos de bridge