Objetivo

Este artigo descreverá os códigos de status de LED durante a inicialização em uma rede Cisco Business Wireless (CBW).

Dispositivos aplicáveis | Versão do firmware

- Access point CBW 140AC (Folha de dados) | 10.6.1.0 (Download mais recente)

- Access point CBW 145AC (Folha de dados) | 10.6.1.0 (Download mais recente)

- Access point CBW 240AC (Folha de dados) | 10.6.1.0 (Download mais recente)

- Extensor de malha CBW 141ACM (data sheet) | 10.6.1.0 (Baixe o mais recente)

- Extensor de malha CBW 142ACM (data sheet) | 10.6.1.0 (Baixe o mais recente)

- Extensor de malha CBW 143ACM (data sheet) | 10.6.1.0 (Baixe o mais recente)

Introdução

Quando a rede Cisco Business Wireless está configurada e funcionando, um LED verde intermitente indica que um access point está pronto para receber clientes. Um LED verde contínuo indica que pelo menos um cliente está conectado. Mas e quando o AP está sendo inicializado?

Os códigos de LED de inicialização são um pouco mais complexos. Pequenas diferenças podem ter significados diferentes. Continue lendo para descobrir o que você pode ver e o que significam os códigos.

Três padrões diferentes de “verde intermitente”

- Um padrão rápido (cerca de 2 vezes por segundo)

- Um padrão lento (½ segundo ligado seguido por ½ segundo desligado)

- Um segundo padrão lento que se parece mais com um breve flash uma vez por segundo (desativado na maior parte de cada segundo). Esse é o único padrão que indica que o AP está pronto para receber clientes.

Estágios de LED durante a inicialização

Estado do LED

Ações

Vermelho Estável

Iniciando.

Verde intermitente (rápido)

Inicialização inicial inicializando o kernel.

Verde Estável

Continuando a inicialização: carregando software.

Verde intermitente (lento/regular)

Carregando drivers e serviços.

Cores de ciclo (vermelho/laranja/verde)

Serviços iniciados com êxito; interromper serviços que não são mais necessários.

Vermelho intermitente

Iniciando o processo CAPWAP; inicialização de rádios; Atribuição de endereço IP (observe que a atribuição de endereço IP é a última coisa a acontecer nesta etapa; se falhar, o AP fica preso no estágio vermelho piscando).

Cores de ciclo (vermelho/laranja/verde)

Processo CAPWAP (gerenciamento de entrada do AP)

Verde intermitente (lento/repentino)

Terminando a inicialização; pronto para receber clientes.

Conclusão

É isso. Agora você tem uma compreensão melhor dos códigos de status do LED que você pode ver na inicialização.

Deseja saber mais sobre a rede CBW? Confira qualquer um dos links a seguir para obter mais informações.

Introdução ao Mesh Mesh FAQ             Cisco Business Wireless Model Decoder Reboot Tips             Reset to Fatory Default Day Zero:Configure Via App / Web             Mobile App vs Web UI Best Practices for a Cisco Business Wireless Mesh Network              Allow Lists Update Software             Familiar-se com o CBW App             Troubleshooting             Time Settings             Troubleshooting Red LED             Bridge Group Names