Objetivo

O objetivo deste documento é mostrar como definir as configurações do Protocolo de Gerenciamento de Rede Simples (SNMP - Simple Network Management Protocol) no Ponto de Acesso (AP - Access Point) Cisco Business Wireless (CBW).

Dispositivos aplicáveis | Versão do software

- 140AC (Folha de dados) | 10.0.1.0 (Baixe o mais recente)

- 145AC (Folha de dados) | 10.0.1.0 (Baixe o mais recente)

- 240AC (Folha de dados) | 10.0.1.0 (Baixe o mais recente)

Introdução

Os APs CBW suportam o mais recente padrão 802.11ac Wave 2 para maior desempenho, maior acesso e redes de maior densidade. Eles oferecem desempenho líder de mercado com conexões sem fio altamente seguras e confiáveis, para uma experiência de usuário final móvel e robusta.

O SNMP é um protocolo de gerenciamento de rede popular usado para coletar informações de todos os dispositivos na rede e para configurar e gerenciar esses dispositivos. Você pode configurar os modos de acesso SNMP v2c e SNMP v3 usando a interface da Web do AP mestre. SNMPv2c é a estrutura administrativa baseada em string de comunidade para SNMPv2. String de comunidade é um tipo de senha, que é transmitida em texto não criptografado. O recurso SNMP v3 fornece acesso seguro a dispositivos, autenticando e criptografando pacotes de dados na rede.

Você pode configurar os seguintes modos de acesso SNMP para o AP mestre:

- Somente SNMP v2c

- Somente SNMP v3

- SNMP v2c e SNMP v3

- Nem SNMP v2c nem SNMP v3

Configurar SNMP

Passo 1

Escolha Advanced > SNMP.

Passo 2

Ative a opção de serviço SNMP para consultar a configuração usando o navegador MIB.

Etapa 3

Na janela SNMP setup, marque a caixa de seleção apropriada ao lado de SNMP Access para ativar o modo SNMP desejado.

O modo padrão é v2c (ou, por padrão, o modo de acesso SNMP é selecionado ou ambos).

O modo de acesso SNMP selecionado está habilitado.

Passo 4

No campo Comunidade somente leitura, insira o nome de comunidade desejado. O nome padrão é public.

Etapa 5

No campo Comunidade de leitura-gravação, insira o nome de comunidade desejado. O nome padrão é private.

Etapa 6

Clique em Apply.

Etapa 7

Para configurar o SNMP Trap Receiver, clique em Add New SNMP Trap Receiver. Essa ferramenta recebe, registra e exibe interceptações SNMP enviadas de dispositivos de rede. A configuração padrão está desabilitada.

Passo 8

Na janela Add SNMP Trap Receiver, configure o seguinte:

- Nome do receptor

- Endereço IP do servidor ao qual você deseja se conectar

- Status

- Opção para ativar SNMPv3

Clique em Apply.

Adicionar um usuário SNMPv3

Passo 1

Escolha Advanced > SNMP.

Passo 2

Na janela SNMP Setup, na seção SNMPv3 Users, clique no botão Add New SNMPv3 User.

Etapa 3

Na janela Add SNMP v3 User, insira os seguintes detalhes:

- User Name - (Nome de usuário) Insira o nome de usuário desejado para o novo usuário do SNMPv3.

- Modo de acesso - Na lista suspensa, escolha um dos modos desejados: Somente Leitura ou Leitura/Gravação. O padrão é Read Only.

- Authentication protocol - Na lista suspensa Authentication Protocol, escolha uma das opções: HMAC-MD5, HMAC-SHA ou Nenhum. O protocolo de autenticação padrão é HMAC-SHA.

- Authentication Password - (Senha de autenticação) Insira a senha de autenticação desejada. Use um comprimento mínimo de senha de 12 a 31 caracteres.

- Confirm Authentication Password - Confirme a senha de autenticação especificada acima. Você pode marcar a caixa de seleção Mostrar senha para exibir as entradas nos campos Senha de autenticação e Confirmar senha de autenticação e verificar se os caracteres correspondem.

- Privacy Protocol - Na lista suspensa, selecione uma das opções: CBC-DES, CFB-AES-128 ou Nenhum. O protocolo de privacidade padrão é CFB-AES-128.

- Senha de privacidade - Insira a senha de privacidade desejada. Use um comprimento mínimo de senha de 12 a 31 caracteres.

- Confirmar senha de privacidade - Confirme a senha de privacidade especificada acima. Você pode marcar a caixa de seleção Mostrar senha para exibir as entradas nos campos Senha de privacidade e Confirmar senha de privacidade e verificar se os caracteres correspondem.

Passo 4

Clique em Apply para criar um novo usuário SNMPv3.

O usuário SNMPv3 recém-adicionado aparece na tabela SNMP V3 Users na janela SNMP Setup.

Você pode adicionar até 7 usuários de SNMPv3.

Excluir usuário de SNMPv3

Passo 1

Escolha Advanced > SNMP.

Passo 2

Na configuração do SNMP, clique no ícone X na linha que contém o usuário do SNMPv3 que você deseja excluir.

Etapa 3

Uma janela pop-up é exibida para confirmar a ação. Click OK.

A tabela de usuários do SNMPv3 é atualizada e a entrada excluída é removida da tabela.

Conclusão

Está tudo pronto! Você configurou com êxito o SNMP em seu AP CBW. Para saber mais, leia os artigos abaixo e gerencie sua rede com facilidade.

Perguntas frequentes Atualização de firmware RLANs Criação de perfil de aplicativo Ferramentas AP mestre de criação de perfil de cliente Usuários de WLAN Umbrella Log Modelagem de tráfego Idiomas Interferências Gerenciamento de configuração Port Configuração Modo de malha