CBW141ACM CBW142ACM e CBW143ACM

Objetivo

O objetivo deste artigo é familiarizá-lo com o extensor de malha Cisco Business Wireless (CBW) 141ACM. Os extensores de malha CBW são usados com um ponto de acesso primário (AP) em uma rede de malha CBW. Se você não está familiarizado com os termos usados, confira o Cisco Business: Glossário de Novos Termos.

Se você quiser aprender os conceitos básicos da rede em malha CBW, confira:

- Negócios da Cisco: Bem-vindo à rede em malha sem fio

Dispositivos aplicáveis | Versão do software

- 141ACM (Data Sheet) | 10.0.1.0 (Baixe o mais recente)

Introduction

Os APs CBW mais recentes são baseados em 802.11 a/b/g/n/ac (onda 2), com antenas internas. Eles suportam o mais recente padrão 802.11ac Wave 2 para desempenho superior, maior acesso e redes de maior densidade.

Uma rede de malha CBW deve incluir um AP primário CBW (140AC, 145AC ou 240AC) em funcionamento e pelo menos um extensor de malha CBW. Este artigo é específico do extensor de malha 141ACM a ser usado em uma rede de malha.

Outros extensores de malha estão disponíveis para uma rede CBW incluem o 142ACM e o 143ACM (artigo do link) Clique neste link para saber mais sobre os extensores de malha 142ACM e 143ACM. Você pode usar qualquer combinação de pontos de acesso CBW, desde que um AP primário esteja configurado e funcional.

Pré-requisitos antes de adicionar um extensor de malha

- Uma conexão ativa com a Internet

- O Cisco Business App, um leitor de código QR ou acesso a https://ciscobusiness.cisco

- Um roteador (para atuar como seu servidor DHCP)

- Um ponto de acesso principal CBW (140AC/145AC/240AC) com malha habilitada

Detalhes gerais do extensor de malha CBW

Estas especificações se aplicam a todos os extensores de malha CBW:

MU (Multiple-Input Multiple-Output) (MU-MIMO) para multiusuário - permite a transmissão simultânea de dados para vários clientes compatíveis com 802.11ac Wave 2 para melhorar a experiência do cliente.

Gerenciando a rede - Você pode configurar e gerenciar a rede usando um aplicativo móvel ou um navegador da Web padrão.

Autenticação e segurança - Wi-Fi Protected Access 2 e 3 (WPA2), 802.1X, autenticação, autorização e contabilidade (AAA) RADIUS, 802.11r e 802.11i

Número máximo de clientes sem fio associados - 200 por rádio Wi-Fi, para um total de 400 clientes por ponto de acesso

802.11ac - 2x2 MU-MIMO com dois fluxos espaciais, canais de até 867 Mbps, 20, 40 e 80 MHz e Seleção dinâmica de frequência

Taxas de dados suportadas

- 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 e 54 Mbps

- 802.11b/g: 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48, 5 e 4 Mbps

- Taxas de dados do 802.11n em 2,4 GHz: 6,5 a 144 Mbps (MCS0-MCS15)

- Taxas de dados do 802.11ac em 5 GHz: 6,5 a 867 Mbps (MCS0-MCS9)

Configurações de potência de transmissão disponíveis

- 2,4 GHz até 20 dBm

- 5 GHz até 20 dBm

Antenas integradas

- 2,4 GHz, ganho de 2 dBi

- 5 GHz, ganho de 3 dBi

Indicadores - O LED de status indica o status do carregador de inicialização, o status da associação, o status operacional, os avisos do carregador de inicialização e os erros do carregador de inicialização

Condições ambientais

- Operação

Temperatura: 0° a 50°C

Umidade: 10% a 90% (sem condensação)

Altitude máxima: 3.000 m a 40°C

- Não operacional (armazenamento e transporte)

Temperatura: -30° a 70°C

Umidade: 10% a 90% (sem condensação)

Altitude máxima: 4.500 m a 25°C

Sistema

- DRAM de 512 MB, flash de 128 MB

- Processador quad-core de 710 MHz

Considerações ambientais - Para garantir a melhor cobertura de RF para seu ponto de acesso, coloque seu ponto de acesso em uma área o mais próxima possível dos clientes sem fio e prática para fazer isso.

As áreas a serem evitadas ou os locais que podem resultar em intervalo reduzido ou desempenho são os seguintes.

- Em um porão de uma casa ou escritório com vários andares. Os sinais devem penetrar em muitas paredes.

- Obstruções quase grandes que podem bloquear os sinais de rádio. Evite áreas como armários de metal ou geladeiras.

- No chão sob uma mesa de metal ou outros objetos densos ou condutores.

O que há na caixa 141ACM

- Extensor de malha Cisco Business 141AC

- Adaptador de alimentação

- Cabo de alimentação

- Guia de início rápido

- Lista de contatos do suporte técnico

- Placa apontadora China RoHS

- Informações de conformidade (somente para SKU UE)

Recursos do produto

1. LED de status

2. 48V DC Port

3. Botão liga/desliga

4. Porta PSE-LAN1

5. Portas LAN2/LAN3/LAN4

6. Porta USB (para uso futuro)

7. Botão Modo

8. Código QR

9. Slot de trava Kensington (lateral)

Recursos exclusivos da 141ACM

O extensor de malha 141ACM pode ser colocado em qualquer superfície plana, como um desktop, junto com um cabo para conectar o extensor a uma tomada. Ele não vem com nenhum suporte de montagem.

Este extensor de malha vem com quatro portas Gigabit Ethernet locais. Isso permite uma variedade de conexões.

Uma das quatro portas no 141ACM fornece Power over Ethernet (PoE) e pode alimentar alguns telefones Cisco MPP. Este é o único extensor de malha que inclui uma porta PoE.

Conclusão

Agora você tem uma melhor compreensão das especificações para o extensor de malha 141ACM. Quer saber mais? Confira os seguintes artigos:

Introdução à malha             Perguntas frequentes sobre a malha             Decodificador de modelo sem fio comercial da Cisco             Dicas de reinicialização             Redefinir para o padrão de fábrica             Dia zero:Configurar via aplicativo/Web             Aplicativo móvel versus IU da Web             Práticas recomendadas para uma rede de malha sem fio empresarial da Cisco              Permitir listas              Atualizar software             Familiarize-se com o aplicativo CBW             Troubleshooting             Configurações de hora             Solucionar problemas do LED vermelho             Nomes dos grupos de bridge