Objetivo

A resposta de voz interativa fornece instruções para diferentes configurações dentro do dispositivo.  Essas instruções são obtidas quando um telefone é conectado ao dispositivo. Este documento fornece uma melhor compreensão do menu de Resposta de Voz Interativa (IVR - Interative Voice Response) do SPA3102.

Dispositivos aplicáveis

SPA8000

SPA3102

SPA9000

SPA2102

SPA112

PAP2T

Versão de software

•v6.1.12

Menu de Resposta de Voz Interativa (IVR)

Acesso ao menu de resposta de voz interativa

Etapa 1. Use um telefone conectado à porta do TELEFONE do Gateway de Voz. O menu de resposta de voz interativa só pode ser acessado através de um telefone analógico.

Etapa 2. Pressione quatro teclas de asterisco (*).

Etapa 3. Aguarde até ouvir o aviso de voz e diga "Linksys configuration menu. Insira a opção seguida pela tecla # (libra) ou desligue para sair".

Etapa 4. Consulte a tabela a seguir que lista ações, comandos, opções de menu e descrições. Depois de selecionar uma opção, pressione a tecla # (libra). Para sair do menu, desligue o telefone.

O menu Resposta de voz interativa

Note: Se a senha do administrador não estiver definida ou o usuário tiver permissão para alterá-la, os itens marcados como Requer senha não exigirão uma senha.