Objetivo

Este documento explica algumas opções para solucionar problemas de um SPA112 e de um SPA122 quando os telefones conectados a eles falham ao tocar. Quando o telefone não toca, isso significa que os recursos de desvio de chamadas no telefone estão ativados. O usuário sabe que o recurso de desvio de chamadas no telefone está ativado quando há um tom lento na linha. Os telefones que não tocam podem ser solucionados por dois métodos, voltagem de toque e alteração no tipo de forma de onda. A tensão do anel depende da tensão do residente que o usuário reside. A forma de onda pode ser alterada de trapezoide para sinusoidal ou sinusoidal para trapezoide; que são definidas devido ao SIP (Session Initiation Protocol).

Dispositivos aplicáveis | Versão do firmware

- SPA112 | 1.3.2.(014) (Download mais recente)

- SPA122 | 1.3.2.(014) (Download mais recente)

Introduction

Dependendo do modelo e da versão do firmware, os telefones SPA podem usar o serviço de um provedor de serviços de telefonia via Internet (ITSP) ou de um servidor de controle de chamadas IP Private Branch Exchange (PBX). WebEx Calling, Ring Central e Verizon são exemplos de um ITSP. Alguns exemplos de serviços IP PBX que podem funcionar com telefones SPA incluem plataformas Asterisk, Centile e Metaswitch.

A série SPA usa um controlador de chamada, que é um sistema separado que fornece serviços como estacionamento de chamada, correio de voz e ID do chamador. Como os telefones SPA não usam um controlador de chamada específico, o acesso e os procedimentos variam.

Cada controlador de chamada pode seguir procedimentos diferentes, portanto não podemos dizer exatamente como o seu funcionará. Para obter informações e ajuda com seus comandos específicos, consulte os sites de ajuda do provedor escolhido. Se você tiver um administrador, entre em contato com ele para obter detalhes e treinamento possível.

Dito isso, dependendo de como seus telefones SPA foram configurados, esses procedimentos podem ou não funcionar para você. Entre em contato com o administrador para obter detalhes.

Solucionar Problemas de Telefones Que Não Tocam

O problema pode ser resolvido por dois métodos.

Tensão do toque

Etapa 1. Efetue login no Phone Adapter Configuration Utility e escolha Voice > Regional. A página Regional é aberta:

Na área de especificações Ring and Call Waiting Tone:

Etapa 2. Verifique se o valor da tensão do toque inserido no campo Tensões do toque está de acordo com as configurações do país. A tensão do toque é um arquivo de som digital reproduzido quando uma chamada recebida está na linha telefônica. Caso contrário, insira o valor de tensão de toque apropriado para o país no campo Ring Voltage (Tensão de toque). Por exemplo, a tensão de toque típica para os Estados Unidos da América é de 90 V a 20 Hz. Essa tensão pode variar devido à distância até um escritório central, condição de linha, etc.

Note: À medida que isso for tentado, certifique-se de que o valor da voltagem do toque não exceda o valor específico definido pelo seu país. Por exemplo, no caso dos Estados Unidos da América, o valor não deve ser superior a 90V.

Etapa 3. Clique em Submit para salvar a configuração.

Alterar o tipo de forma de onda

Etapa 1. Efetue login no Phone Adapter Configuration Utility e escolha Voice > Regional. A página Regional é aberta:

Na área de especificações Ring and Call Waiting Tone:

Etapa 2. Na lista suspensa Ring Voltage, escolha uma opção entre Sinusoidal ou Trapezoide. Alterar o tipo de forma de onda de Sinusoidal para Trapezoide ou Trapezoide para Sinusoidal no campo Forma de onda do anel também pode resolver o problema. Essas formas de onda devem ser definidas devido ao provedor SIP.

Etapa 3. Clique em Submit para salvar a configuração.

Para obter mais informações, incluindo links para todos os artigos da Cisco no SPA112 ou SPA122, confira os seguintes links:

- Página do produto Cisco SPA112 ATA com roteador

- Página do produto Cisco SPA122 ATA com roteador