Objetivo

Este artigo explica como configurar padrões de toque em parâmetros de voz regionais no Adaptador de telefone analógico SPA 100 Series. O toque distintivo determina o som que um telefone fará quando uma certa campainha for escolhida. Essa configuração ajuda a personalizar os padrões de tom de toque para números diferentes e é útil para ajustar cadências de toque.

Dispositivos aplicáveis

SPA112

SPA122

Versão de software

1.3.2-XU (014)

Padrões de toques distintos

Etapa 1. Efetue login no Utilitário de configuração do telefone e escolha Voz > Usuário 1 ou Usuário 2. A página Usuário 1 é aberta:

Observação: os padrões de toque distintos configurados no Usuário 1 são semelhantes às configurações a serem feitas no Usuário 2.

Etapa 2. Insira um valor para o campo Cadência do toque 1. Este é o roteiro de cadência do anel 1 distinto. O padrão é 60(2/4).

Etapa 3. Insira um valor para o campo Cadência do toque2. Este é o roteiro de cadência do anel distintivo 2. O padrão é 60(.8/.4,.8/4).

Etapa 4. Insira um valor para o campo Cadência do toque3. Este é o roteiro de cadência do anel 3. O padrão é 60(.4/.2,.4/.2,.8/4).

Etapa 5. Insira um valor para o campo Cadência do toque4. Este é o roteiro de cadência do anel distintivo 4. O padrão é 60(.3/.2,1/.2,.3/4).

Etapa 6. Insira um valor para o campo Cadência do toque5. Este é o roteiro de cadência do anel distintivo 5. O padrão é 1(.5/.5).

Passo 7. Insira um valor para o campo Cadência do toque6. Este é o roteiro de cadência do anel 6. O padrão é 60(.2/.4,.2/.4,.2/4).

Etapa 8. Insira um valor para o campo Cadência do toque7. Este é o roteiro de cadência do anel distintivo 7. O padrão é 60(.4/.2,.4/.2,.4/4).

Etapa 9. Insira um valor para o campo Cadência do toque8. Este é o roteiro de cadência do anel distintivo 8. O padrão é 60(0.25/9.75).

Etapa 10. Clique em Enviar para salvar as alterações.