Objetivo

As configurações do recurso de chamada são muito úteis, permitindo que você configure diferentes recursos para chamadas, como transferência, conferência e números de emergência. Este recurso permite que você tenha mais controle sobre a chamada e aprimore o desempenho da chamada.

O objetivo deste documento é mostrar a você como configurar as definições do recurso de chamada em dispositivos SPA100 Series.

Dispositivos aplicáveis

SPA100 Series

Versão de software

1.3.1 (003)

Configurações do recurso de chamada

Etapa 1. Faça login no Utilitário de configuração do adaptador de telefone escolha A página Voz > Linha.Linha é aberta:

Etapa 2. Role para baixo até a área Configurações de recurso de chamada.

Etapa 3. Escolha o status que você gostaria de atribuir ao participante cego e transferir da lista suspensa Habilitar Conexão Cega. Esse recurso permite que o ATA execute uma transferência atendida encerrando a chamada atual e transferindo a chamada, quando desativado, ele transfere a chamada enquanto mantém ambas as conexões.

Etapa 4. Escolha o status que você gostaria de atribuir à chamada de transferência quando ela estiver no modo de conferência na lista suspensa Xfer When Hangup Conf (Conf. quando desligar).  Quando esse recurso está ativado, ele faz a transferência ATA quando uma chamada de conferência é concluída.

Etapa 5. Escolha o número máximo de participantes em uma chamada de conferência na lista suspensa Portas da ponte de conferência.

Etapa 6. Insira os padrões do número de emergência separados por vírgulas no campo Número de emergência para desativar a flash do gancho enquanto a chamada estiver em andamento. O recurso flash do gancho retorna ao normal depois que a chamada de emergência é encerrada.

Passo 7. Insira a ID de usuário ou a URL do servidor de áudio de streaming de resposta automática no campo MOH Server.

Etapa 8. Digite o nome do servidor na URL da ponte de conferência para suportar conferências externas.

Etapa 9. Escolha o status que você gostaria de atribuir à discagem IP na lista suspensa Habilitar discagem IP. O formato é [userid@]a.b.c.d[:port].

Note: O "userid" deve usar valores numéricos, o símbolo "@" é indicado pela tecla *, e a,b,c e d são todos valores entre 0 e 255. Se nenhum número de porta for fornecido, a porta padrão será 5060.

Etapa 10. Digite o número de ID da caixa de correio no campo ID da caixa de correio.

Etapa 11. Clique em Enviar para salvar suas alterações.