Objetivo

As configurações seletivas de desvio de chamadas são usadas pelo administrador quando os números são atribuídos aos dígitos do telefone para que o usuário possa ligar diretamente, por exemplo, os telefones usados por esse dígito 1 do adaptador ou qualquer dígito que tenha definido um número de telefone para que sempre que o usuário pressionar um dígito o telefone toque no número do usuário a seguir. Este artigo explica o procedimento para definir as configurações de desvio seletivo de chamada na série SPA100.

Dispositivo aplicável

SPA112

SPA122

Versão de software

1.3.1 (003)

Configurações seletivas de encaminhamento de chamadas

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web do adaptador de telefone e escolha Voice > User. A página Usuário é aberta:

Etapa 2. Insira um número de chamador PSTN (Public Switched Telephone Network) ou um ID de chamador no campo Cfwd Sel Caller que você deseja encaminhar para um determinado número de telefone.

Caso o administrador queira corresponder um número específico, insira o número com * ao lado dele, isso fará com que o número corresponda às especificações do administrador. Caso o administrador queira inserir um número e não o número exato para o qual ele pode substituir os números desconhecidos.Note:

Etapa 3. Insira um destino de número de telefone no campo Cfwd Sel Dest para encaminhar uma chamada PSTN correspondente ou ID do chamador.

Etapa 4. Digite o último número do chamador no campo Último chamador do Cfwd que deseja encaminhar para um determinado número de telefone.

Etapa 5. Digite o último número de destino no campo Último destino do Cfwd para o qual deseja encaminhar para um determinado número de telefone.

Etapa 6. Insira o número de chamador PSTN no campo Bloquear último chamador que deseja bloquear para o gateway VoIP.

Passo 7. Insira o número de chamador PSTN no campo Aceitar último chamador que deseja encaminhar para um determinado número de VoIP.

Etapa 8. Clique em Submit para salvar suas configurações ou clique em Refresh se as configurações precisarem ser atualizadas.