Objetivo

A página Sistema de Voz pode ser usada para configurar configurações gerais do sistema de voz. Isso inclui atraso na inicialização e registro em log. O administrador pode habilitar o login através de um Servidor syslog através desta página para que os logs possam ser enviados a um Servidor syslog específico cujo endereço IP esteja atribuído. Este artigo explica como definir as configurações do sistema para serviços de voz no Adaptador telefônico série SPA100.

Dispositivos aplicáveis

Adaptador de telefone série SPA100

Versão de software

•v1.1.0

Definir configurações do sistema de voz

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Voice > System. A página Sistema é aberta:

Etapa 2. Role para baixo até a área Configuração do sistema da página.

Note: Não insira nenhum valor no campo Restricted Access Domains (Domínios de acesso restrito) porque esse recurso não está sendo usado atualmente pelo ATA.

Etapa 3. No campo Senha de administrador IVR, insira a senha para que o usuário gerencie o ATA que usa a IVR integrada por meio de um monofone conectado.

Etapa 4. O Atraso de inicialização da rede é o intervalo de tempo que o ATA esperará antes que a rede seja reiniciada. No campo Network Startup Delay, insira o valor desejado do atraso de inicialização. O valor padrão é 3.

Etapa 5. Role para baixo até a área Configurações diversas da página.

Etapa 6. O Time To Live (TTL) refere-se à capacidade dos servidores DNS de armazenar em cache registros DNS. É a quantidade de tempo que um registro DNS para um host específico permanece na memória cache de um servidor DNS depois de ter localizado o endereço IP idêntico do host. Escolha Sim na lista suspensa DNS Query TTL Ignore para ignorar o DNS Query TTL. Caso contrário, o usuário pode escolher Não.

Passo 7. Insira o endereço IP do Servidor syslog no campo Servidor Syslog para o qual as mensagens do sistema serão enviadas. Quando o servidor Syslog e o servidor Debug são especificados, as mensagens Syslog também são registradas no servidor Debug.

Etapa 8. Insira o endereço IP do servidor de depuração no campo Debug Server para o qual as mensagens do sistema serão enviadas.  Permite que o servidor registre informações de depuração. O nível de saída detalhada depende da configuração do parâmetro do nível de depuração.

Etapa 9. Escolha o nível de depuração na lista suspensa Nível de depuração. Quanto maior o nível de depuração, mais informações de depuração serão geradas. As opções possíveis são:

0 — Nenhuma informação de depuração será gerada. Este é o valor padrão.

1, 2 e 3 — Gerar mensagens relacionadas somente às portas de voz.

3+Roteador — Gerar conteúdo de depuração para componentes de voz e roteador.

Etapa 10. Clique em Enviar para salvar as configurações.