Objetivo

Uma zona desmilitarizada (DMZ) é uma parte de uma rede que reside por trás de um firewall, mas ainda está aberta ao público. Uma DMZ é útil para servidores de e-mail e da Web. Devido à proteção de firewall, um administrador pode restringir o acesso a determinados serviços e portas na DMZ tanto da LAN quanto da WAN. Devido à separação da DMZ da LAN regular, um comprometimento na segurança da DMZ não significa que haja um problema com a segurança da LAN. O objetivo deste artigo é habilitar e configurar as configurações de DMZ (Zona desmilitarizada) no dispositivo SPA122.

Dispositivos aplicáveis

SPA122

Versão de software

•v1.1.0

Configurações de DMZ

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Network Setup > Application > DMZ. A página DMZ é aberta:

Etapa 2. Clique no botão de opção Habilitado para habilitar a configuração DMZ no dispositivo no campo Status. O status padrão da DMZ é definido como Desativado.

Etapa 3. Insira o endereço IP local do dispositivo que pode ser acessado em toda a DMZ no campo Private IP (IP privado).

Etapa 4. Clique em Submit para salvar suas configurações ou clique em Cancel para abandonar as entradas não salvas.