Objetivo

O valor do temporizador de controle é útil para ajustar o tempo após o qual determinadas ações são executadas. Isso inclui a configuração dos valores para atrasos de chamada de retorno, intervalos de tempo de flash de gancho, temporizador de curto e longo interdígitos no SPA122 e SPA112.

O objetivo deste documento é explicar como configurar os valores do temporizador de controle nas configurações regionais de voz no SPA112 e no SPA122.

Dispositivos aplicáveis

SPA112

SPA122

Versão de software

1.3.2 (014)

Configuração dos valores do temporizador de controle

Etapa 1. Faça login no Utilitário de configuração do adaptador de telefone e escolha Voz > Regional. A página Regional é aberta:

Na área Control Timer Values(sec), as seguintes informações são exibidas:

Etapa 2. Insira um valor para o campo Hook Flash Timer Min. Este é o tempo mínimo no gancho antes que o gancho se qualifique como hookflash. O hookflash também é conhecido como flash. É um botão no telefone usado para executar funções como chamada em espera ou uma chamada em andamento de três vias. O intervalo é de 0,1 segundos a 0,4 segundos.

Etapa 3. Insira um valor para o campo Máx. temporizador Flash do gancho. Este é o tempo máximo no gancho antes que o gancho se qualifique como hookflash. O intervalo é de 0,4 segundos a 1,6 segundos.

Etapa 4. Insira um valor para o campo Atraso no gancho de chamada. Este é o tempo no gancho necessário para que o adaptador de telefone analógico derrube a chamada de entrada atual. O intervalo vai de 0 a 255 segundos.

Etapa 5. Insira um valor para o campo Atraso na Reordem. Esse é o atraso após a extremidade distante desligar antes que o tom de reordenação seja reproduzido. O intervalo vai de 0 a 255 segundos.

Etapa 6. Insira um valor para o campo Call Back Expires. Este é o tempo de expiração de uma ativação de retorno de chamada. O intervalo vai de 0 a 65535 segundos.

Passo 7. Insira um valor para o campo Call Back Retry Intvl. Este é o intervalo de nova tentativa de retorno de chamada. O intervalo vai de 0 a 255 segundos.

Etapa 8. Insira um valor para o campo Retardo de retorno de chamada. Esse é o atraso após receber a primeira resposta 18x do Session Initiation Protocol (SIP) antes de declarar que a extremidade remota está tocando.

Etapa 9. Insira um valor para o campo Intervalo de atualização da indicação de espera da mensagem visual (VMWI - Visual Message Waiting Indication). Este é o intervalo entre as atualizações de VMWI para o CPE (Customer Premise Equipment, Equipamento nas instalações do cliente). CPE são dispositivos conectados a dispositivos de telecomunicações. Os dispositivos CPE incluem switches, roteadores, telefones. O intervalo de atualização da VMWI é o intervalo que atualiza a VMWI.

Etapa 10. Insira um valor para o campo Longo temporizador interdígitos. Esse é o longo tempo limite entre inserir dígitos ao discar. O intervalo vai de 0 a 64 segundos.

Etapa 11. Insira um valor para o campo Temporizador curto interdígitos. Este é o tempo limite curto entre a inserção de dígitos ao discar. O intervalo vai de 0 a 64 segundos.

Etapa 12. Insira um valor para o campo Retardo de controle da parte chamadora (CPC). Esse é o atraso após o chamador desligar quando o adaptador de telefone analógico começa a remover a voltagem de ponta e toque para o equipamento conectado da parte chamada. O intervalo vai de 0 a 255 segundos.

Etapa 13. Insira um valor para o campo Duração do CPC. Esta é a duração pela qual a voltagem de ponta a ponta é removida depois que o chamador desliga. O padrão é 0 segundo (CPC desabilitado).

Etapa 14. Clique no botão Enviar para salvar as alterações