Objetivo

O gerenciamento de acesso à Web é um recurso muito útil para os administradores, pois permite acessar o utilitário de configuração remotamente via Internet. O objetivo deste artigo é guiá-lo sobre como configurar o gerenciamento de acesso à Web no SPA.

Note: Antes da configuração desse recurso, é altamente recomendável que o administrador altere a senha padrão no dispositivo para aprimorar a segurança do dispositivo. Para alterar a senha, siga as etapas mencionadas no artigo Configure User Account Settings on SPA100 Series Phone Adapters.

Dispositivo aplicável

SPA112

Versão de software

1.3.2 (XU)

Configuração do Gerenciamento de Acesso à Web

Etapa 1. Faça login no Utilitário de configuração do adaptador de telefone e escolha Administração > Gerenciamento > Gerenciamento de acesso à Web. A página Web Access Management é aberta:

Etapa 2. Clique no botão de opção Habilitado para habilitar o gerenciamento de acesso à Web para o administrador no campo Acesso do administrador. Isso permite que o administrador acesse a interface remotamente e altere a configuração.

Etapa 3. Clique no botão de opção HTTP, no botão de opção HTTPS ou nos dois botões de opção para permitir que o administrador entre no Utilitário de configuração do adaptador de telefone através do uso do protocolo desejado.

HTTP — Clique no botão de opção HTTP caso o administrador queira apenas um acesso padrão. O HyperText Transfer Protocol (HTTP) é usado para acessar informações e distribuí-las pela Internet usando a conexão estabelecida pelo servidor e pelo host

HTTPS — Clique no botão de opção HTTPS caso o administrador queira um acesso de segurança aprimorado. O protocolo HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure) também é usado para acessar e distribuir informações pela Internet, mas com a vantagem de uma camada de segurança.

Etapa 4. Insira o número de porta desejado para gerenciamento remoto no campo Remote Management Port (Porta de gerenciamento remoto). Esse é o número da porta que seguirá o endereço para gerenciamento remoto. O padrão é 80.

Etapa 5. Clique em Enviar para salvar as configurações.