Objetivo

Este artigo explica as informações de Interface do dispositivo SPA100 Series. A página Interface Information informa informações sobre que tipo de conexão o dispositivo da série SPA100 usa atualmente (por exemplo, se um servidor DHCP é usado ou se um endereço IP é atribuído manualmente), assim como a conectividade LAN (SPA122 Only) e WAN. O administrador pode visualizar informações sobre a conectividade do dispositivo e usá-las para ajudar na solução de problemas.

Dispositivo aplicável

SPA100 Series

Versão de software

•v1.1.0

Informações da interface

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Status > Informações da interface. A página Informações da Interface é aberta:

A página Informações da Interface mostra os seguintes campos:

Lista de interface

- Interface — Exibe a lista de todas as interfaces de LAN (somente SPA122) e WAN configuradas atualmente às quais o dispositivo está conectado.

- Tipo de conexão — Exibe o protocolo em uso pela interface.

- Endereço IP — Exibe o endereço IP configurado da interface.

- Máscara de sub-rede — Exibe a máscara de sub-rede da interface.

- Endereço MAC - Exibe o endereço MAC da interface.

Lista de portas

- Interface — Exibe a lista de todas as interfaces de LAN (somente SPA122) e WAN configuradas atualmente às quais o dispositivo está conectado.

- TX (pkts) — Exibe o número de pacotes transmitidos dessa porta.

- RX (pkts) — Exibe o número de pacotes recebidos por esta porta.

- Status — Exibe o status da porta, se ela está conectada a um dispositivo ou desconectada.

Etapa 2. (Opcional) Clique no botão Clear TX & RX para redefinir a contagem de pacotes TX e RX para 0.