Objetivo

A página Status da Internet mostra informações sobre a atividade da porta do dispositivo. O administrador pode exibir esta página e decidir se o dispositivo está funcionando com as configurações ativas atuais do ATA ou se são necessárias alterações para a rede configurável. O administrador pode acessar essas configurações e modificá-las conforme desejado. Este artigo explica sobre a página Status da Internet da série SPA100.

Dispositivos aplicáveis

SPA100 Series

Versão de software

•v1.1.0

Status da Internet

Etapa 1. Inicie sessão no utilitário de configuração da Web e selecione Status > Internet Status. A página Status da Internet é aberta:

A página Status da Internet mostra os seguintes campos:

Link Status — Exibe o status da interface da INTERNET (WAN). Mostra que a porta está conectada ou desconectada.

Endereço IP — Exibe o endereço IP da interface INTERNET (WAN).

Netmask — Exibe a máscara de sub-rede da interface da INTERNET (WAN).

Gateway — Exibe o endereço IP do gateway padrão.

Nome do host — Exibe o nome do host do ATA.

Nome do domínio — Exibe o nome de domínio do ATA.

Tipo de MTU — Exibe o método para definir a MTU: Pode ser Automático ou Manual.

MTU Size — Exibe a maior unidade de dados de protocolo (em bytes) permitida para transmissão de rede.

DNS1-3 — Exibe os endereços IP de até três servidores DNS usados para a resolução de nomes.