Objetivo

O Port Forwarding configura serviços públicos em sua rede, como servidores Web, servidores FTP, servidores de e-mail ou outros aplicativos de Internet especializados. Permite que determinados aplicativos de rede sejam acessados pela Internet, que são conectados remotamente em uma rede privada. Ele usa uma porta externa e uma porta interna para encaminhar os dados. O administrador pode usar esse recurso para executar um servidor HTTP público em uma LAN privada. O objetivo deste artigo é explicar como configurar o encaminhamento de porta manualmente no adaptador de telefone SPA122.

Dispositivos aplicáveis

Adaptador de telefone analógico SPA122

Versão de software

•v1.1.0

Encaminhamento de porta

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Network Setup > Application > Port Forwarding. A página Encaminhamento de porta é aberta.

Etapa 2. Clique em Adicionar entrada para adicionar uma nova entrada para o encaminhamento de portas.

Há dois tipos de Encaminhamento de porta, Encaminhamento de porta única e Encaminhamento de intervalo de porta .Note:

Encaminhamento de porta única

Etapa 1. Escolha Encaminhamento de porta única na lista suspensa Tipo de encaminhamento de porta. O Encaminhamento de porta única encaminha o tráfego de uma porta especificada para a mesma porta ou para uma porta alternativa no servidor de destino na LAN.

Etapa 2. Escolha um aplicativo padrão na lista suspensa Nome do aplicativo. Os aplicativos padrão são FTP, Telnet, SMTP, DNS, TFTP, Finger, HTTP, POP3, NNTP e SNMP.

Note: Escolha Adicionar um novo nome na lista suspensa para inserir um aplicativo que não esteja na lista. Em seguida, insira o nome do novo aplicativo. Se o administrador escolher o aplicativo padrão, campos como Enter a Name (Inserir um nome), External port (Porta externa), Internal Port (Porta interna) e Protocol (Protocolo) serão predeterminados.

Economia de tempo: Se o administrador escolher um aplicativo padrão na Etapa 2, vá para a Etapa 6.

Etapa 3. Insira o nome do aplicativo de Internet no campo Enter a Name (Inserir um nome).

Etapa 4. Insira a porta interna que deseja encaminhar no campo Porta interna e a porta para a qual deseja encaminhá-la no campo Porta externa.

Etapa 5. O campo Protocolo representa qual protocolo a porta usa para enviar e receber os dados. Escolha o protocolo apropriado na lista suspensa Protocolo. As opções possíveis são TCP, UDP ou TCP e UDP.

Etapa 6. Insira o endereço IP estático do servidor no campo IP Address (Endereço IP).

Passo 7. Marque a caixa de seleção Habilitado para habilitar o aplicativo definido.

Etapa 8. Clique em Submit. As alterações são configuradas e o dispositivo é atualizado.

Encaminhamento de intervalo de portas

Etapa 1. Escolha Port Range Forwarding na lista suspensa Port Forwarding. O Encaminhamento de intervalo de portas encaminha o tráfego de um intervalo de portas para as mesmas portas no servidor de destino na LAN.

Etapa 2. Insira o nome do aplicativo de Internet no campo Enter a Name (Inserir um nome).

Etapa 3. Insira os números de porta inicial e final usados pelo servidor ou pelo aplicativo de Internet nos campos Start - End Port (Porta inicial e final).

Etapa 4. O campo Protocolo representa qual protocolo a porta usa para enviar e receber os dados. Escolha o protocolo apropriado na lista suspensa Protocolo. As opções possíveis são TCP, UDP ou TCP e UDP.

Etapa 5. Insira o endereço IP estático do servidor no campo IP Address (Endereço IP).

Etapa 6. Marque a caixa de seleção Habilitado para habilitar o aplicativo definido.

Passo 7.  Clique em Submit. As alterações são configuradas e o dispositivo é atualizado.