Objetivo

Um registro do sistema (Syslog) é usado para gravar dados de um dispositivo. Você pode definir quais instâncias específicas gerarão um log. Sempre que ocorre uma instância, a hora e as informações do evento são gravadas e enviadas para um Servidor syslog ou e-mail definido pelo usuário. O syslog pode então ser usado para analisar e solucionar problemas de muitos aspectos de uma rede. O objetivo deste documento é definir as configurações de log em um SPA112 e um SPA122.

Para ativar os registros nos adaptadores de telefone SPA 112 e SPA122, siga as etapas mencionadas no artigo Configure Log Module on SPA100 Series.

Para exibir os registros nos adaptadores de telefone SPA122 e SPA122, siga as etapas mencionadas no artigo Log Viewer on SPA100 Series.

Dispositivos aplicáveis

SPA112

SPA122

Versão de software

1.3.2(XU)

Configurações de log

Etapa 1. Faça login no Utilitário de configuração do adaptador de telefone como um administrador e escolha Administração > Log > Log Setting. A página Configuração de log é aberta:

Etapa 2. Insira o valor do tamanho máximo do arquivo de log em kilobytes no campo Log Size (Tamanho do log). Os valores válidos vão de 128 a 1024.

Etapa 3. Clique em Enviar para salvar as alterações.

Servidor Syslog

Etapa 1. Insira o endereço IP do Servidor syslog onde as mensagens serão enviadas no endereço IP no campo Endereço IP.

Etapa 2. Digite a porta a ser usada no servidor no campo Porta. Os valores válidos vão de 1 a 65535. O número da porta é usado pelo administrador para direcionar os registros do dispositivo para o servidor.

Etapa 3. Clique em Enviar para salvar as alterações.

e-mail

Quando o registro está ativado, você pode enviar registros para um endereço de e-mail usando SMTP. Os requisitos dos provedores de serviços variam. Lembre-se de que alguns provedores não permitem e-mails SMTP de uma conta gratuita. Outros provedores podem exigir que um usuário faça logon em uma nova caixa de correio antes de enviar emails. Para obter informações precisas, leia a documentação de suporte do seu provedor. No suporte ou sistema de ajuda do seu provedor, procure informações sobre as configurações do servidor SMTP.

Etapa 1. Para enviar entradas de log para uma conta de email, insira um endereço de email válido para identificar o remetente do email no campo do remetente.

Etapa 2. Insira um endereço de e-mail válido no qual o e-mail será enviado no campo Receptor.

Etapa 3. Insira o endereço IP ou o nome de domínio do servidor de e-mail que você usará para enviar esse e-mail no campo Servidor SMTP.

Etapa 4. Digite a porta a ser usada no servidor SMTP no campo Porta SMTP . O valor padrão é 25. Use a porta especificada pelo administrador do servidor de e-mail ou provedor de serviços.

Etapa 5. Insira uma breve descrição para a linha de assunto do e-mail no campo Assunto. Exemplo: Efetue login em My ATA (Meu ATA).

Etapa 6. Digite o número de entradas de log a incluir no e-mail no campo Número de registros . O intervalo válido é de 10 a 200.

Passo 7. Insira o intervalo, em minutos, no qual enviar emails no campo Intervalo. O intervalo válido é de 1 a 1440 (24 horas).

Etapa 8. Insira o nome de usuário da conta de e-mail que será usada para enviar esses e-mails no campo Nome de usuário. Use o formato exigido pelo provedor de serviços. Geralmente, é o endereço de e-mail completo.

Etapa 9. Insira a senha da conta de e-mail que será usada para enviar esses e-mails no campo Senha.

Etapa 10. Clique em Enviar para salvar suas configurações.