Objetivo

As informações de voz exibidas no dispositivo são muito úteis porque fornecem uma visão geral da configuração do dispositivo. Com essas informações, o administrador pode tomar medidas para aprimorar, controlar, analisar e gerenciar o dispositivo e a rede conectada a ele. Este artigo explica o procedimento para exibir informações sobre o aplicativo de voz do Adaptador de telefone analógico (ATA) em um SPA112 e um SPA122.

Dispositivos aplicáveis

SPA122

SPA112

Versão de software

•1.3.2(014)

Exibir informações de voz

Etapa 1. Faça login no Utilitário de configuração do adaptador de telefone como um administrador e escolha Voz > Informações. A página Informações é aberta:

A página Informações exibiu as próximas informações:

Informações do produto ·

Status do sistema ·

Status · linha

Status · da AC personalizada

A página Informações exibiu as próximas informações:

Informações do produto

A área Informações do produto contém informações básicas sobre o dispositivo, essas informações são usadas para que o administrador tenha o controle do dispositivo físico.

Nome do produto — Exibe o número ou o nome do modelo do dispositivo.

Versão do software — Exibe o número da versão do software atual instalada no dispositivo.

Endereço MAC - Exibe o endereço MAC do dispositivo.

Customization — Especifica as configurações usadas para configuração remota por provedores de serviços. Os valores possíveis são:

- Aberto — ATA não é uma unidade de configuração remota.

- Pendente — ATA é uma unidade de configuração remota, mas não está conectada ao servidor.

- Personalizado — ATA é uma unidade de configuração remota e foi conectado ao servidor.

Número de série — Exibe o número de série do produto.

Versão do hardware — Exibe o número da versão do hardware.

Certificado do cliente — Exibe o status do certificado do cliente.

Etapa 1. (Opcional) Para atualizar a página, clique em Atualizar.

Status do sistema

A área Status do sistema contém informações sobre a configuração atual do dispositivo. Essas informações podem ser analisadas pelo administrador para controlar ou aprimorar a segurança e o desempenho do dispositivo.

Hora atual — Exibe a data e a hora atuais do sistema.

Pacotes RTP Enviados — Exibe o número total de pacotes padronizados do Protocolo de Transporte em Tempo Real (RTP - Real-time Transport Protocol) enviados (incluindo pacotes redundantes). O Real-time Transport Protocol é usado para gerenciar a forma como os pacotes em tempo real são enviados pela Internet.

RTP Packets Recv — Exibe o número total de pacotes RTP recebidos (incluindo pacotes redundantes).

Mensagens SIP enviadas — Exibe o número total de mensagens do Session Initiation Protocol (SIP) enviadas (incluindo retransmissões). O SIP é usado para controlar a comunicação multimídia pela Internet.

Mensagens SIP Recv — Exibe o número total de mensagens SIP recebidas (incluindo retransmissões).

External IP — Exibe o endereço IP externo usado para o mapeamento de NAT. A Tradução de Endereço de Rede é um processo que transforma o endereço IP durante a conexão pela Internet; esse processo aumenta a segurança dos dados.

Tempo decorrido — Exibe o tempo total decorrido desde a última reinicialização do sistema.

Bytes RTP Enviados — Exibe o número total de bytes RTP enviados.

RTP Bytes Recv — Exibe o número total de bytes RTP recebidos.

Bytes SIP enviados — Exibe o número total de bytes de mensagens SIP enviadas (incluindo retransmissões).

SIP Bytes Recv — Exibe o número total de bytes de mensagens SIP recebidas (incluindo retransmissões).

Etapa 1. (Opcional) Para atualizar a página, clique em Atualizar.

Status da linha

As áreas Status da linha (Linha 1 e Linha 2) contêm as seguintes informações:

Estado do gancho — Exibe o estado do gancho da porta. Ligado ou Desligado.

Último registro em — Exibe a última data e hora em que a linha foi registrada.

Mensagem em espera — Exibe os estados de espera da mensagem. As opções são sim ou não. Quando uma mensagem é recebida automaticamente é definida como Sim.

Chamada de retorno ativa — Exibe se uma solicitação de retorno de chamada está em andamento.

Último número de chamador — Exibe o número do último chamador.

Estado de registro — Indica se a linha se registrou com o proxy SIP.

Next Registration In — Exibe o número de segundos antes da próxima renovação do registro.

Porta SIP mapeada — Exibe o número da porta SIP mapeada pelo NAT.

Estado das chamadas 1 e 2 — Exibe o estado da chamada. Os valores possíveis são:

- Ocioso - A linha não está em uso no momento.

- Coleta de PIN PSTN — O dispositivo está coletando pinos para uma autenticação através de PSTN. A Rede Telefônica Pública Comutada (PSTN - Public Switched Telephone Network) é usada para fazer a interconexão entre dispositivos que suportam comunicação de voz comutada.

- PIN PSTN inválido — O dispositivo não reconheceu o PIN usado para autenticação.

- Chamador PSTN aceito — Uma chamada que está usando o PIN PSTN é aceita no sistema.

- Conectado à PSTN — o dispositivo está conectado atualmente a uma PSTN .

Tone 1 e 2 da chamada — Exibe o tipo de tom usado pela chamada.

Codificador de Chamada 1 e 2 — Exibe o codec usado para codificação. Os codecs são um protocolo que permite ao receptor reproduzir as informações exatamente como foram enviadas.

Decodificador de Chamada 1 e 2 — Exibe o codec usado para decodificação.

FAX da Chamada 1 e 2 — Exibe o status do modo de passagem de fax.

Tipo de chamada 1 e 2 — Exibe a direção da chamada. Os valores possíveis são:

- Chamada de Gateway PSTN — Chamada de Rede Telefônica Comutada (PSTN - Switched Telephone Network) VoIP para Público.

- Chamada de Gateway VoIP — Chamada PSTN-para-VoIP.

- PSTN para a linha 1 — chamada PSTN tocando e atendida pela linha 1.

- Linha 1 Encaminhar para o Gateway PSTN — Chamadas VoIP da Linha 1 e encaminhadas para o Gateway PSTN.

- Linha 1 Forward to PSTN Number - Chamadas VoIP Linha 1 e encaminhadas para o número PSTN.

- Linha 1 Ao Gateway PSTN.

- Linha 1 Fallback Para Gateway PSTN.

Chamada 1 e 2 em espera remota — Indica se a extremidade distante colocou a chamada em espera.

Chamada de retorno 1 e 2 — Indica se a chamada foi disparada por uma solicitação de retorno de chamada.

Call 1 and 2 Peer Name — Exibe o nome do telefone do peer.

Call 1 and 2 Peer Phone — Exibe o número de telefone do peer phone.

Duração da chamada 1 e 2 — Exibe a duração da chamada.

Pacotes 1 e 2 da Chamada Enviados — Exibe o número de pacotes enviados.

Call 1 and 2 Packets Recv — Exibe o número de pacotes recebidos.

Chamada 1 e 2 Bytes Enviados — Exibe o número de bytes enviados.

Call 1 and 2 Bytes Recv — Exibe o número de bytes recebidos.

Ligue para 1 e 2 Decodificar Latência — Exibe o número de milissegundos para latência do decodificador. A latência é uma medida de atraso.

Jitter de chamada 1 e 2 — Exibe o número de milissegundos para jitter de receptor. O jitter é uma variação de sinal ou ruído indesejado.

Call 1 and 2 Round Trip Delay — Exibe o número de milissegundos para atraso.

Chamada 1 e 2 Pacotes Perdidos — Exibe o número de pacotes perdidos.

Call 1 and 2 Packet Error — Exibe o número de pacotes inválidos recebidos.

Etapa 1. (Opcional) Para atualizar a página, clique em Atualizar.

Status da AC personalizada

A área Status da CA personalizada contém as seguintes informações:

Status de provisionamento de CA personalizado — Indica se o dispositivo está pronto para fornecer serviço a diferentes usuários.

Informações de CA personalizadas — Indica se a autoridade de certificação da Cisco está instalada no dispositivo.

Etapa 1. (Opcional) Para atualizar a página, clique em Atualizar.