Objetivo

A ferramenta traceroute verifica quantos saltos (transfere através de outros dispositivos em uma rede) são necessários para que o dispositivo entre em contato com outro dispositivo.Os resultados do teste fornecem uma lista de hosts ou endereços IP e mostra a rota tomada pelos pacotes de teste que começaram do local inicial ao domínio de destino ou endereço IP. Em um cenário em tempo real, um traceroute pode ser usado se o usuário tiver alguns problemas de conectividade e precisar descobrir se os pacotes são entregues ao destino ou não. O traceroute pode indicar onde os pacotes estão sendo descartados se tal problema existir. O artigo explica como executar um teste de diagnóstico traceroute no SPA100 Series.

Dispositivos aplicáveis

SPA100 Series

Versão de software

•v1.1.0

Teste de Traceroute

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Administration > Diagnostics > Traceroute Test (Administração > Diagnóstico > Teste de Traceroute). A página Teste de Traceroute é aberta:

Etapa 2. Insira o endereço IP ou URL do dispositivo que o administrador deseja testar no campo Endereço IP ou URL.

Etapa 3. Clique no botão Start To Traceroute (Iniciar ao Traceroute). A janela Traceroute Test result é exibida:

Note: O acima é um exemplo de uma conexão bem-sucedida.

Análise dos resultados:

30 saltos máx. — Exibe o número de paradas que o pacote fez ao longo da rota para tentar entrar em contato com o outro computador.

Pacotes de 40 bytes — Exibe o tamanho dos pacotes enviados.

1 2,520 ms 1,297 ms 1,1016 ms — Exibe a contagem de tentativas e os tempos de ida e volta em milissegundos para três tentativas diferentes de alcançar o destino.

(192.168.15.1) — Exibe o nome do host que respondeu à solicitação.

Note: O acima é um exemplo de uma conexão malsucedida.

Análise dos resultados:

30 saltos máx. — Exibe o número de paradas que o pacote fez ao longo da rota para tentar entrar em contato com o outro computador.

Pacotes de 40 bytes — Exibe o tamanho dos pacotes enviados.

1 *** 192.168.15.1 (192.168.15.1) — Exibe a primeira tentativa de acessar o IP de destino.

2 *** 192.168.15.1 (192.168.15.1) — Exibe a segunda tentativa de acessar o IP de destino.

Etapa 4. (Opcional) Para interromper o teste de traceroute antes de concluir, clique no botão Parar.

Etapa 5. Depois que o teste traceroute for concluído e a conexão for verificada, clique no botão Fechar. O resultado exibe até 30 saltos.