Objetivo

O relatório técnico 069 (TR-069) permite estabelecer um Servidor de configuração automática (ACS). Os provedores de serviços de Internet (ISP) usam um ACS para configurar automaticamente seus dispositivos remotamente. O recurso permite que os provedores de serviços e usuários configurem remotamente o dispositivo sem intervenção do usuário. Com o uso da TR-069, os terminais podem entrar em contato com os servidores de configuração automática e estabelecer uma conexão. Este artigo explica como definir as configurações TR-069 no Adaptador de telefone analógico (ATA) SPA100 Series.

Dispositivos aplicáveis

SPA100 Series

Versão de software

•v1.1.0

Configuração TR-069

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Administration > Management > TR-069. A página TR-069 é aberta:

Etapa 2. Clique no botão de opção Habilitado para habilitar TR-069 no dispositivo no campo Status.

Etapa 3. No campo URL do ACS, insira o URL do ACS fornecido pelo ISP no formato de protocolo://host :porta/caminho.

Protocolo — Isto é http ou https. Insira http ou https no campo URL do ACS fornecido pelo ISP.

Host — Este é um nome de domínio totalmente qualificado (FQDN) ou endereço IP como www.example.com.

Port - É opcional e fornecido pelo ISP.

Path — Isto é fornecido pelo ISP.

Etapa 4. No campo Nome de usuário do ACS, insira o nome de usuário do ACS fornecido pelo ISP.

Etapa 5. No campo Senha do ACS, digite a senha associada ao nome de usuário.

Note: O utilitário de configuração insere automaticamente informações no campo URL de solicitação de conexão, portanto não há necessidade de inseri-las manualmente.

Etapa 6. Insira o nome de usuário da solicitação de conexão para que o ACS inicie a conexão no campo Connection Request Username (Nome de usuário da solicitação de conexão). Ele atua como o nome de usuário do ACS quando uma conexão é iniciada e o usuário é solicitado a fornecer credenciais de segurança.

Passo 7. Insira a senha da solicitação de conexão para o ACS no campo Senha da solicitação de conexão. Isso age como a senha do ACS quando uma conexão é iniciada e o usuário é solicitado a fornecer credenciais de segurança.

Etapa 8. No campo Intervalo de informações periódicas, insira o tempo em segundos entre quando o ATA se reconecta ao ACS.

Etapa 9. Clique no botão de opção Habilitado no campo Informação periódica Habilitada para habilitar a Informação periódica para que ela informe o usuário periodicamente sobre a configuração da conexão ou clique no botão de opção Desabilitado para desabilitá-la.

Etapa 10. (Opcional) Clique no botão Apply no campo Request Download (Solicitar download) para que o ATA solicite o ACS para o RPC de download.

Etapa 11. Clique em Enviar para aplicar as alterações ou em Cancelar para descartá-las.