Objetivo

A QoS ajuda a garantir que a voz seja priorizada durante períodos de tráfego intenso e é habilitada por padrão. O objetivo deste artigo é guiar sobre como configurar as configurações de QoS.

Dispositivos aplicáveis

SPA122

Configurar configuração de QoS

Etapa 1. No utilitário de configuração do adaptador de telefone, escolha Network Setup > Application > QoS. A página QoS é aberta. Contém os seguintes campos:

Política de QoS — Escolha se você precisa que o recurso seja habilitado sempre ou somente quando há tráfego de voz.Os valores possíveis são:

- Sempre ativado - Clique nessa opção se quiser habilitar a QoS o tempo todo.

- On When Phone In Use (Ativar quando o telefone estiver em uso) — Clique nessa opção se desejar habilitar a QoS somente quando houver tráfego de voz.

Upstream Bandwidth — Especifica o valor máximo de largura de banda upstream disponível fornecido pelo Provedor de Serviços de Internet. O intervalo vai de 64 a 100.000 kbps. O valor padrão é 10000 kbps.

Note: Definir esse valor acima da largura de banda de serviço disponível pode resultar na perda arbitrária do tráfego na rede do provedor de serviços.

Etapa 2. Clique em Enviar para salvar as configurações.

Uma mensagem de status é exibida confirmando que as configurações foram salvas.