Objetivo

Uma rede local virtual (VLAN) permite que um grupo de hosts que não estão conectados ao mesmo switch se comunique como se estivessem no mesmo domínio de broadcast. Se a VLAN estiver desativada, todo o tráfego marcado com uma ID de VLAN que vem do lado com fio será descartado. Se a VLAN estiver habilitada, ela será encaminhada. Este artigo explica como configurar e atribuir um ID de VLAN no dispositivo VoIP SPA122.

Dispositivos aplicáveis

SPA122

Versão de software

•v1.1.0

Atribuir ID de VLAN

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Network Setup > Advanced Settings > VLAN. A página VLAN é aberta:

Etapa 2. Clique no botão de opção Habilitado para permitir que os pacotes da VLAN passem entre as interfaces com e sem fio que estão na mesma VLAN.

Etapa 3. Digite o número de ID da VLAN desejado no campo ID da VLAN. O valor padrão é 1.

Note: O ID da VLAN pode ser qualquer número de 1 a 4094.

Etapa 4. Clique em Submit. As alterações são configuradas e o dispositivo é atualizado.