Objetivo

A página Port Statistics mostra uma ampla gama de informações importantes sobre portas que podem ser úteis para a solução de problemas para ver o que deu errado e onde. A implementação de uma abordagem preventiva para monitorar a porta ajuda o administrador a detectar problemas precocemente e a evitar possíveis problemas. Para manter o dispositivo, é necessário visualizar as estatísticas e certas configurações de porta. O administrador tem visibilidade completa do status das portas, por exemplo, se a porta estiver bloqueada ou se não puder encaminhar os pacotes. Esses problemas podem ser identificados através desta página. O objetivo deste artigo é exibir o status da porta no dispositivo sobre os pacotes de entrada, pacotes de saída, erros, broadcast e multicast que ocorrem nos dispositivos SPA100 Series.

Dispositivos aplicáveis

SPA100 Series

Versão de software

•v1.1.0

Estatísticas da porta

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Status > Port Statistics. A página Estatísticas da porta é aberta:

A página Estatísticas da porta exibe os seguintes campos:

Entrada (pkts) — O número total de pacotes recebidos pela porta.

Output (pkts) — O número total de pacotes enviados pela porta.

Erros de entrada — O número total de erros recebidos do tráfego de entrada.

Input Broadcasts — O número total de mensagens de broadcast recebidas pela interface.

Output Broadcasts — O número total de mensagens de broadcast enviadas pela interface.

Input Multicasts — O número total de mensagens multicast recebidas pela interface.

Output Multicasts — O número total de mensagens multicast enviadas pela interface.