Objetivo

Um endereço MAC é um código de 12 dígitos atribuído a uma única peça de hardware para fins de identificação de rede. Geralmente, é necessário que os endereços MAC dos seus dispositivos sejam registrados no ISP por motivos de segurança. Se você registrou anteriormente sua conta com outro endereço MAC, pode ser conveniente atribuir esse endereço MAC ao seu dispositivo atual. O recurso MAC Address Clone (Clone de endereço MAC) ajuda a evitar o reregistro de endereços MAC atribuindo o endereço MAC atual ao dispositivo.

Este artigo explica como configurar o recurso MAC Address Clone no SPA100 Series.

Dispositivos aplicáveis

SPA100 Series

Versão de software

•v1.1.0

MAC Address Clone

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Network Setup > Advanced Settings > MAC Address Clone. A página MAC Address Clone é aberta:

Etapa 2. Clique no botão de opção Habilitado no campo MAC Clone para habilitar o recurso MAC Clone. O padrão é Disabled (Desabilitado).

Etapa 3. Insira o endereço MAC que deseja atribuir ao seu ATA (Analog Telephone Adapters, Adaptadores de telefone analógico) no campo MAC Address (Endereço MAC).

Note: Se o endereço MAC do seu computador for o endereço que você registrou anteriormente para sua conta do ISP, clique em Clone Your PC's MAC (Clonar o MAC do seu PC). O endereço MAC do computador é exibido no campo MAC address (Endereço MAC).

Etapa 4. Clique em Submit para salvar as alterações de configuração ou clique em Cancel para abandonar quaisquer entradas não salvas.