Objetivo

O recurso VPN Passthrough (Passagem de VPN) é geralmente usado se houver dispositivos por trás do ATA (Analog Telephone Adapters, Adaptadores de Telefone Analógico) que precisam configurar túneis IPsec independentemente. A página permite que você deixe que o Internet Protocol Security (IPSec), Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP) e o Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP) passem pelo firewall no dispositivo.

O objetivo deste artigo é configurar a passagem de VPN no dispositivo VoIP SPA122.

Dispositivos aplicáveis

SPA122

Versão de software

•v1.1.0

Configurar a passagem VPN

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Network Setup > Advanced Settings > VPN Passthrough. A página VPN Passthrough é aberta:

Etapa 2. O Internet Protocol Security (IPSec) fornece comunicações IP seguras através de autenticação e criptografia. Para autorizar a passagem de encapsulamentos IPSec pelo ATA, a passagem IPSec é habilitada por padrão. Para desabilitar a passagem IPSec, clique no botão de opção Desabilitado.

Etapa 3. O PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) é o método usado para habilitar sessões VPN através de uma rede IP. Para autorizar a passagem de encapsulamentos PPTP pelo ATA, a passagem PPTP está habilitada por padrão. Para desabilitar a passagem PPTP, clique no botão de opção Disabled (Desabilitado).

Etapa 4. O Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP) é um protocolo de tunelamento usado para suportar VPNs (Virtual Private Networks). Não fornece qualquer encriptação ou confidencialidade por si só; ele depende de um protocolo de criptografia que passa dentro do túnel para fornecer privacidade. Para autorizar a passagem de encapsulamentos L2TP pelo ATA , a passagem L2TP está habilitada por padrão. Para desabilitar a passagem L2TP, clique no botão de opção Desabilitado.

Etapa 5. Clique em Submit. As alterações são salvas e o dispositivo é atualizado.

Note: Se o administrador desabilitar a passagem, ele impedirá que os clientes VPN se conectem à sua rede.