Objetivo

Qualidade de serviço (QoS) é um recurso que permite dar prioridade ao tráfego crítico, evitar a sobrecarga de largura de banda e gerenciar gargalos de rede para evitar quedas de pacotes. Upstream é a velocidade com que um servidor de Internet host (administrador) envia dados para a rede. A qualidade do serviço garante um melhor serviço para tipos de tráfego de Internet de alta prioridade, que podem envolver aplicativos exigentes em tempo real, como videoconferência. O objetivo deste artigo é explicar como definir a largura de banda de upstream de acordo com o serviço de banda larga no Adaptador Telefônico SPA122.

Dispositivos aplicáveis

Adaptador de telefone SPA122

Versão de software

•v1.1.0

Largura de banda upstream para qualidade de serviço

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Network Setup > Application > QoS. A página QoS é aberta:

Note: A QoS é habilitada por padrão e ajuda a garantir que a voz seja priorizada durante o período de tráfego intenso da rede.

Etapa 2. Clique no botão de opção Always On para habilitar as configurações de QoS o tempo todo. Isso significa que os pacotes são priorizados com base nas configurações de QoS o tempo todo ou clique no botão de opção On When Phone In Use (Quando o telefone estiver em uso) para habilitá-lo somente quando houver tráfego de voz. A configuração padrão é On When Phone In Use (Ativado quando o telefone estiver em uso).

Etapa 3. Insira o valor da largura de banda upstream máxima disponível (em kbps) especificada por seu Provedor de Internet no campo Upstream Bandwidth (Largura de banda upstream). O valor padrão é 10000 kbps.

Note: Não exagere a largura de banda de upstream que é recebida do provedor de serviços. Se o administrador digitar um valor mais alto, poderá resultar em perda de tráfego na rede do provedor de serviços.

Etapa 4. Clique em Submit. As alterações são configuradas e o dispositivo é atualizado.