Objetivos

O Network Time Protocol (NTP) sincroniza os relógios dos dispositivos de rede pela Internet. Este artigo explica como definir as configurações de tempo no dispositivo VoIP SPA122. Um usuário pode definir seu próprio fuso horário, hora local e data local ou configurá-lo usando o servidor Network Time Protocol (NTP).

Dispositivos aplicáveis

SPA100 Series

Versão de software

•v1.1.0

Configurações de hora

Definir horário manualmente

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Network Setup > Basic Setup > Time Settings. A página Configurações de hora é aberta:

Etapa 2. Clique no botão de opção Manual do usuário para inserir manualmente a data e a hora atuais.

Etapa 3. Insira o ano atual no campo Data e escolha os valores desejados na lista suspensa Mês e Dia.

Etapa 4. Insira os valores apropriados de Hora(s), Minuto(s) e Segundo(s) nas listas suspensas Hora.

Etapa 5. Clique em Submit. As alterações são configuradas e o dispositivo é atualizado.

Definir horário automaticamente

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Network Setup > Basic Setup > Time Settings. A página Configurações de hora é aberta:

Etapa 2. Clique no botão de opção Fuso horário e escolha o fuso horário apropriado na lista suspensa Fuso horário.

Etapa 3. Se você quiser ativar o horário de verão, marque a caixa de seleção Ajustar relógio para alterações de gravação de luz do dia. Se você quiser desativar o horário de verão, desmarque essa opção.

Etapa 4. Escolha as configurações para o endereço IP do servidor de hora do dispositivo no campo Endereço do servidor de hora. As opções possíveis são:

Auto — O servidor Network Time Protocol (NTP) é automaticamente atribuído ao dispositivo. Essa é a configuração padrão.

Manual — Escolha Manual no Endereço do Servidor de Horário e insira o endereço IP do servidor NTP se o administrador quiser especificar o servidor NTP manualmente.

Etapa 5. Insira um valor de intervalo (em segundos) no campo Temporizador de ressincronização. Esse temporizador controla a frequência com que o dispositivo ressincroniza com o servidor NTP. A configuração padrão é 3600 segundos.

Etapa 6. (Opcional) Marque a opção Auto Recovery After Reboot (Recuperação automática após reinicialização) para permitir que o dispositivo se reconecte automaticamente ao servidor de hora após a reinicialização do sistema.

Passo 7. Clique em Submit. As alterações são configuradas e o dispositivo é atualizado.