Objetivo

As especificações de tom de toque e de chamada em espera são usadas para identificar um tom de toque ou número discado específico para fazer uma chamada em um telefone. A configuração das especificações do toque e do tom de chamada em espera depende da forma de onda do toque, da tensão do toque e da frequência do toque. Este recurso é usado para personalizar várias configurações de toque e tom de chamada em um telefone do adaptador SPA8000. Este documento descreve os procedimentos para configurar as especificações de tom de chamada em espera em um SPA8000.

Dispositivo aplicável

- SPA8000

Versão de software

- 6.1.12

Configurações do tom de chamada em espera e toque

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web como um administrador e escolha Admin Login > Avançado > Voz > Regional. A página Regional é aberta:

Etapa 2. Na lista suspensa Forma de onda do toque, escolha o tipo de forma de onda do sinal de toque.

- Sinusoidal - A forma de onda do anel é sinusoidal.

- Trapezoide — A forma de onda no estilo do anel é trapezoidal. Uma forma de onda do anel trapezoide é mais fácil de gerar do que uma forma de onda do anel sinusoidal.

Etapa 3. No campo Ring Frequency (Frequência do toque), insira o valor desejado para a frequência do toque. O valor está em hertz e tem um intervalo válido de 10 a 100 Hz. É definido como 20 por padrão.

Etapa 4. No campo Ring Voltage (Voltagem do toque), insira o valor entre o intervalo válido de 60 a 90 volts. É definido como 85 por padrão.

Etapa 5. Insira uma Frequência de Tom de Espera de Chamada (CWT) como um script de frequência do tom de chamada em espera. Um script de frequência é uma sequência de frequências e seus níveis correspondentes. Por padrão, ele é definido como 440@-10. Todos os CWTs distintos se baseiam nesse tom.

Etapa 6. Escolha sim ou não na lista suspensa Toque sincronizado para sincronizar os tons de toque. Por padrão, é definido como não.

Passo 7. Clique em Enviar todas as alterações para salvar a configuração.