Objetivo

A Conversão de Endereço de Rede (NAT - Network Address Translation) converte um endereço IP privado na Rede Local (LAN - Local Area Network) em um endereço IP público (WAN - Public Address Translation) e converte um endereço IP público (WAN - Public IP Address) em um endereço IP LAN privado. Este artigo descreve como reservar um intervalo de portas em um SPA8000. O intervalo de portas, que são identificadas como portas reservadas, são designadas para não serem usadas para NAT (Network Address Translation Conversão de Endereço de Rede).

Note: Se o encaminhamento de portas estiver definido em uma porta reservada, o encaminhamento de portas para essa porta específica será cancelado.

Dispositivo aplicável

- SPA8000

Versão de software

- 6.1.12

Intervalo de portas reservadas pelo sistema

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web como administrador e escolha Avançado > Rede > Aplicativo. A página Aplicativo é aberta:

Etapa 2. Na área Intervalo de portas reservadas pelo sistema, insira a porta inicial no campo Porta inicial. Esta é a porta inicial do intervalo de portas reservadas. Esse intervalo de portas define as portas TCP/UDP usadas pelos aplicativos que operam no adaptador de telefone.

Nota: a porta inicial padrão é 50000.

Etapa 3. Na lista suspensa Número de portas reservadas, escolha o número de portas a serem reservadas. Isso fornece o número total de portas reservadas. As portas são reservadas para fornecer serviços específicos a um host.

Nota: O valor padrão para Número de Portas Reservadas é 256.

Etapa 4. Clique em Enviar todas as alterações para salvar a configuração.