Objetivo

As informações do assinante ajudam a exibir informações do chamador quando as chamadas de saída são discadas, além de ajudar a aumentar a segurança da linha porque o administrador pode configurar a autenticação para evitar ataques.Este artigo explica como configurar as informações do assinante no adaptador telefônico SPA8000.

Dispositivo aplicável

- SPA8000

Versão de software

- 6.1.12

Configuração de informações do assinante

Etapa 1. Efetue login no utilitário de configuração da Web como administrador e escolha Avançar > Voz > L1-L8. A página Linha é aberta:

Etapa 2. Na lista suspensa Habilitar linha, escolha sim para habilitar a linha para o serviço.

Etapa 3. Role para baixo até a área Informações do assinante.

Etapa 4. Insira um nome que você deseja exibir como ID do chamador no campo Nome de exibição.

Etapa 5. Insira um número que você gostaria de atribuir como número de ramal para identificar essa linha no campo ID do usuário.

Etapa 6. Digite uma senha que você gostaria de atribuir para esta linha no campo Senha.

Passo 7. Escolha se deseja que o usuário seja autenticado na lista suspensa ID de autenticação do usuário. Escolha yes para usar a ID de autenticação e a senha para autenticação SIP.

Etapa 8. Insira a ID de autenticação SIP que você deseja atribuir a esta linha no campo Auth ID (ID de autenticação).

Etapa 9. Insira o mini certificado que deseja atribuir à linha para esses assinantes no campo Mini Certificate (Certificado Mini).

Etapa 10. Digite a chave privada que é usada para estabelecer uma chamada segura no campo SRTP Private Key. A chave SRTP (Secure Real Time Protocol) é usada para manter a conexão entre o dispositivo e as informações externas seguras e nunca expostas.

Note: Para gerar um novo Mini certificate e uma nova chave, clique aqui e siga a etapa mencionada.

Etapa 11. Clique em Enviar todas as alterações para salvar as configurações.