Objetivo

O gerenciamento remoto permite que você gerencie o SPA8000 de um local remoto via Internet. Com o gerenciamento remoto, você pode acessar o servidor Web de administração de um computador que não esteja diretamente conectado ao SPA8000. O objetivo deste artigo é explicar como configurar o gerenciamento remoto no adaptador de telefone analógico SPA8000.

Dispositivo aplicável

Adaptador de telefone analógico SPA8000

Versão de software

•6.1.12

Configuração do gerenciamento remoto

Etapa 1. Efetue login no utilitário de configuração da Web como administrador ou usuário e escolha Avançado > Rede > Status da WAN. A página Status da WAN é aberta:

Etapa 2. Role para baixo até a seção Gerenciamento remoto.

Etapa 3. Escolha yes na lista suspensa Enable WAN Web Server (Habilitar servidor Web WAN) para habilitar o servidor Web WAN. Isso permite o acesso ao servidor Web de administração de um computador que não esteja diretamente conectado ao adaptador de telefone. O valor padrão é sim.

Etapa 4. Digite a porta do servidor Web da WAN no campo Porta do servidor Web da WAN. A porta do servidor Web da WAN é usada para acesso WAN ao dispositivo ATA. O valor padrão é 80.

Etapa 5. Clique em Enviar todas as alterações para salvar as configurações.