Objetivo

Um endereço MAC (Media Access Control) é um código exclusivo de 12 dígitos atribuído a uma interface de rede para identificação. Seu provedor de serviços de Internet (ISP) atribui endereços IP com base no endereço MAC do dispositivo conectado a ele. Clonagem de MAC significa atribuir logicamente o mesmo endereço MAC a dispositivos diferentes. Às vezes, um usuário registra o endereço MAC no provedor do ISP, de modo que o provedor do ISP atribua o mesmo IP para o endereço MAC registrado. Se o usuário quiser usar dispositivos diferentes com o mesmo endereço IP, poderá usar a Clonagem MAC para usar o mesmo endereço MAC registrado para os outros dispositivos. O objetivo deste artigo é explicar a configuração do clone MAC no adaptador de telefone analógico SPA8000.

Dispositivo aplicável

SPA8000

Versão de software

•6.1.12

MAC Address Clone

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Admin > Avançado > Rede > Status da WAN. A página Status da WAN é aberta:

Na área de configurações de clone MAC:

Etapa 3. Escolha yes na lista suspensa Enable MAC Clone Service para habilitar o serviço de clonagem MAC.

Etapa 4. Insira o endereço MAC que o usuário deseja clonar no SPA8000 no campo Cloned MAC Address (Endereço MAC clonado). Esse endereço MAC é o endereço MAC clonado logicamente para o SPA8000.

Etapa 5. Clique em Enviar todas as alterações para salvar a configuração.