Objetivo

A página Configurações do sistema é usada pelo administrador para configurar algumas funções básicas do dispositivo, como senha, Servidor syslog e níveis de depuração. O administrador tem acesso a duas configurações de sistema diferentes, avançadas e básicas, localizadas na área superior direita da GUI. As configurações avançadas do sistema fornecem mais opções para configurar, além das opções fornecidas nas configurações básicas do sistema. Este artigo explica como definir as configurações básicas e avançadas do sistema no adaptador de telefone SPA8000.

Dispositivos aplicáveis

SPA8000

Versão de software

•6.1.12

Configurações do sistema

Configurações básicas

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha A página Admin Login > Basic > Voice > System.Sistema Básico é aberta:

Etapa 2. Insira a senha que deseja atribuir ao usuário no campo Senha do usuário. O valor padrão é sem senha. Um usuário pode acessar o utilitário de configuração da Web e executar algumas configurações, mas não pode configurar tantas opções como um administrador.

Etapa 3. Digite o nome do servidor Syslog e a porta no campo Servidor Syslog. Syslog é um protocolo padrão do setor usado para capturar informações sobre a atividade da rede. Quando habilitado, o dispositivo enviará todas as atividades registradas ao Servidor syslog.

Etapa 4. Digite o nome e a porta do servidor de depuração no campo Servidor de depuração. Depuração é um processo usado para capturar informações sobre a atividade do programa. Quando habilitado, o dispositivo enviará todos os problemas que os programas têm para um endereço IP de origem/destino e para o servidor de depuração.

Etapa 5. Escolha o nível das informações de depuração na lista suspensa Nível de depuração. Quanto mais alto o nível, mais detalhadas serão geradas as informações de depuração. O nível padrão é 0, o que significa que nenhuma informação de depuração é gerada. O nível de depuração deve ser definido como pelo menos 2 para registrar mensagens SIP.

Etapa 6. Clique em Enviar todas as alterações para salvar as configurações.

Configurações avançadas

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Admin Login > Avançado > Voz > Sistema. A página Sistema avançado é aberta:

Etapa 2. Insira os domínios nos quais deseja restringir o acesso aos usuários no campo Domínios de acesso restritos. Use este campo para bloquear chamadas de telefones IP em um determinado domínio.Se você quiser restringir o acesso para mais de um domínio, faça uma vírgula(,) após cada domínio.

Etapa 3. Na lista suspensa Habilitar acesso de administrador da Web, escolha se deseja habilitar o acesso administrativo ao utilitário de configuração da Web.

aviso: Se você escolher NÃO na Etapa 3 , não será possível fazer muitas dessas configurações, incluindo alterá-las novamente. A única maneira de redefinir essa configuração é com a interface de Resposta de Voz Interativa (IVR). Se precisar redefinir o dispositivo por IVR, siga as etapas mencionadas no artigo Reset Fatory Defaults via IVR on SPA8000 Analog Telephone Adapter.

Etapa 4. Digite a senha que deseja atribuir ao administrador no campo Senha do administrador. O valor padrão é sem senha. A senha do administrador dá acesso administrativo ao utilitário de configuração da Web.

Etapa 5.  Insira a senha que deseja atribuir ao usuário no campo Senha do usuário. O valor padrão é sem senha. Um usuário pode acessar o utilitário de configuração da Web e executar algumas configurações, mas não pode configurar tantas opções como um administrador.

Etapa 6. Digite o endereço IP do servidor Syslog no campo Servidor Syslog. Syslog é um protocolo padrão do setor usado para capturar informações sobre a atividade da rede. Quando habilitado, o dispositivo enviará todas as atividades de log ao Servidor syslog.

Passo 7. Digite o endereço IP do servidor de depuração no campo Servidor de depuração.O debug é um processo usado para capturar informações sobre a atividade do programa. Quando habilitado, o dispositivo enviará todos os problemas que os programas têm para um endereço IP de origem/destino e para o servidor de depuração.

Etapa 8. Escolha o nível das informações de depuração na lista suspensa Nível de depuração. Quanto mais alto o nível, mais detalhadas serão geradas as informações de depuração. O nível padrão é 0, o que significa que nenhuma informação de depuração é gerada. O nível de depuração deve ser definido como pelo menos 2 para registrar mensagens SIP.

Etapa 9. Clique em Enviar todas as alterações para salvar as configurações.