Objetivo

O contraste é a diferença de cor ou brilho de qualquer objeto. Se tiver problemas para visualizar a tela do telefone, você pode alterar o contraste para melhorar a qualidade do monitor.

Este artigo explica como ajustar o contraste no SPA500S usando telefones IP SPA500 Series.

Note: O SPA500DS não funcionará com os dispositivos de comunicação unificada da série UC500 e só funcionará com o dispositivo de comunicação unificada UC320.

Dispositivos aplicáveis

SPA500S Att. Console

Telefone IP SPA500 Series

Versão de software

spa525g-7-4-9c [Telefone IP SPA 509G]

Configuração de contraste

Etapa 1. No telefone IP SPA500 Series, pressione o botão Setup (Configuração).

Etapa 2. Role para baixo até User Preferences (Preferências do usuário) e pressione Select (Selecionar).

Etapa 3. Role para baixo até Att. Console Preferences (Preferências do console) e pressione Select (Selecionar).

Etapa 4. Pressione Contrast e, em seguida, pressione delChar.

Etapa 5. Digite um número usando o teclado do telefone para alterar o contraste da tela. Um número mais alto indica que a tela do monitor terá um contraste mais alto. Os números de contraste variam de 1 a 30.

Etapa 6. Pressione OK ou Definir para salvar as configurações.

Passo 7. (Opcional) Pressione Voltar se quiser ir para a página anterior.