Objetivo

O objetivo deste artigo é guiá-lo sobre como atualizar o SPA525G e o SPA525G2 com o uso do Cisco Configuration Assistant. Uma atualização de firmware do telefone IP pode ser feita de duas maneiras; um é através do utilitário de configuração da Web e o outro é através de um protocolo TFTP em um dispositivo de Comunicação Unificada através do Cisco Configuration Assistant (CCA). As atualizações de firmware são importantes e podem fornecer ou atualizar a funcionalidade do dispositivo e corrigir problemas no último firmware.

Dispositivos aplicáveis

- SPA525G

- SPA525G2

URL de download de software

SPA525G

SPA525G2

Etapas para atualizar o firmware

Etapa 1.  Você pode verificar a versão atual do firmware. Com as teclas programáveis do telefone IP, pressione o botão Setup e escolha Status > Product Information > Software Version.

Etapa 2. Faça o download da versão mais recente do upgrade do firmware do telefone IP no site da Cisco.

Etapa 3. Extraia os arquivos .zip e salve-os na área de trabalho. Neste artigo, é usada a versão 7.5.3 do firmware. A pasta extraída tem arquivos spa525g-7-5-3.bin e spa525g-7-5-3-bt.bin. Se quiser usar Bluetooth, use o arquivo spa525g-7-5-3-bt.bin, pois ele contém o firmware Bluetooth atualizado.

Etapa 4. Faça login no Cisco Configuration Assistant (CCA) da série UC500.

Etapa 5. Arraste e solte o arquivo bin no UC500 na topologia no CCA. A página Carregamento de arquivo é aberta:

Etapa 6. Clique em Carregar.A página Carregar arquivo é aberta:

Passo 7. Click OK.

Etapa 8. Quando a atualização do firmware estiver concluída, reinicialize o telefone IP e o firmware mais recente será atualizado.