Objetivos

O LLDP-MED é muito semelhante ao Cisco Discovery Protocol (CDP). Ele tem recursos básicos de descoberta que lhe permitem ver informações sobre os dispositivos conectados a ele. O LLDP-MED permite que o dispositivo determine os recursos que o dispositivo conectado suporta, como velocidade de LAN, política de rede, identificação de local, alimentação, inventário e extensões confiáveis.

Este documento explica como ativar o LLDP nos telefones IP SPA525G e SPA525G2.

Dispositivos aplicáveis

SPA525G

SPA525G2

Habilitar LLDP

Etapa 1. Pressione o botão Setup (Configuração) para abrir o menu Information and Settings (Informações e configurações).

Etapa 2. Navegue até Network Configurations (Configurações de rede) e pressione Select (Selecionar).

Etapa 3. Navegue até LLDP-MED.

Etapa 4. Pressione para a direita ou para a esquerda no teclado direcional para ativar o CDP no dispositivo.

Etapa 6. Pressione Definir para salvar as alterações.