Objetivos

Este artigo explica como verificar as estatísticas de rede no telefone IP SPA525G. As estatísticas de rede podem ser verificadas para ver a taxa de transferência de pacotes em bytes por conexão Wi-Fi ou Ethernet.

Dispositivos aplicáveis

SPA525G

SPA525G2

Procedimento Passo a Passo

Etapa 1. Pressione o botão Setup no telefone. O menu Information and Settings (Informações e configurações) é exibido.

Etapa 2. Use as teclas de navegação e role para baixo até Status. Pressione a tecla de função Select (Selecionar).

Etapa 3. Na página Status, role para baixo até Network Statistics (Estatísticas da rede) e pressione a tecla de função Select (Selecionar).

Etapa 4. Na página Network Statistics, a taxa de transferência de pacotes Ethernet pode ser vista. O tamanho dos pacotes é mostrado em bytes.

xmit = xxxx (xxxx) — O número de pacotes Ethernet que foram transmitidos do Telefone IP SPA525G.

Recv = xxxxxxx (xxxxxxxxxx) — O número de pacotes Ethernet que foram recebidos para o Telefone IP SPA525G.

Etapa 5. Na página Network Statistics, também é possível ver a taxa de transferência de pacotes Wi-Fi.

xmit = xxxx (xxxx) — O número de pacotes Wi-Fi que foram transmitidos do Telefone IP SPA525G.

Recv = xxxxxxx (xxxxxxxxxx) — O número de pacotes wi-Fi que foram recebidos para o Telefone IP SPA525G.