Objetivos

Os telefones IP podem ser acessados por meio de uma interface da Web, inserindo o endereço IP do telefone em um navegador da Web. O endereço IP do telefone deve ser conhecido para acessar a interface da Web.

Este documento explica como determinar o endereço IP em telefones IP SPA525G e SPA525G2.

Dispositivos aplicáveis

Telefone IP SPA525G

Telefone IP SPA525G2

Procedimento Passo a Passo

Determinar o endereço IP do telefone IP

Etapa 1. Pressione o botão Setup no telefone IP para exibir o menu Information and Settings (Informações e configurações).

Etapa 2. Role para cima e para baixo com as teclas de navegação para selecionar Status. Pressione Select (Selecionar) para exibir o menu Status.

Etapa 3. Role para cima e para baixo com as teclas de navegação para selecionar Status da rede. Pressione Select (Selecionar) para exibir o menu Network Status (Status da rede).

Etapa 4. Role para cima e para baixo com as teclas de navegação para localizar o campo Endereço IP. Esse é o endereço IP do telefone.