Objetivos

O controle de chamadas é um software dentro do telefone IP que é usado para fornecer a função central dos telefones. A alteração dessa configuração determina se o telefone usará SPCP ou SIP. SPCP significa Simple Phone Control Protocol (Protocolo de Controle de Telefone Simples). SIP significa Session Initiation Protocol.

O objetivo deste documento é explicar como configurar o controle de chamadas em dispositivos SPA500 Series.

Dispositivos aplicáveis

SPA500 Series

Configurar definições de controle de chamadas

Etapa 1. Pressione o botão Setup para abrir o menu Setup (Configuração).

Etapa 2. Navegue até Configurações de controle de chamadas e pressione Selecionar usando a tecla virtual.

Etapa 3. Pressione **# para desbloquear o telefone e alterar as configurações.

Etapa 4. Pressione Edit (Editar) para alterar o Signaling Protocol (Protocolo de sinalização).

Etapa 5. Pressione Option para alternar entre SPCP e SIP. Pressione OK para escolher um.

SPCP — Simple Phone Control Protocol, oferece mais flexibilidade que o SIP.

SIP — Inicia uma chamada, mas não tem tantos recursos quanto o SPCP.

Etapa 6. Navegue até SPCP Auto Detect e pressione Select (Selecionar) usando a tecla virtual. Pressione Edit (Editar) para alterar as configurações de SPCP Auto Detect (Detecção automática de SPCP).

Passo 7. Pressione S/N para alternar entre Sim e Não. Pressione OK para determinar se a detecção automática de SPCP deve ou não ser ativada.

Etapa 8. Pressione Salvar para salvar suas configurações.